Copyright: Thursday, January 27, 2000 09:54:45


Itt választható ki, hogy a Windows Script Host a parancsfájl végrehajtását megadott idő eltelte után befejezze. Ez a beállítás a Windows Script Host által végrehajtott összes parancsfájlra vonatkozik.

Az időkorlát megadásával ez a beállítás megakadályozza a parancsfájlok elhúzódó végrehajtását. Ha a végrehajtás ideje túllépi a megadott időtartamot, a wscript.exe az IActiveScript::InterruptThread metódussal megszakítja a parancsfájl-feldolgozót, és leállítja a folyamatot.


Itt adható meg másodpercben, mennyi ideig futhatnak a parancsfájlok.

Ennek a beállításnak a módosításához be kell jelölni a Parancsfájlok futtatásának befejezése a megadott idő eltelte után (mp) jelölőnégyzetet.


Itt adható meg, hogy parancsfájl futtatásakor megjelenjenek-e a Windows Script Host verziójának adatai. Ez a beállítás a Windows Script Host által végrehajtott összes parancsfájlra vonatkozik.


A következő alapbeállításokra állítja a Windows Script Host beállításait:

Parancsfájlok futtatásának befejezése a megadott idő eltelte után (mp) - nincs bejelölve

Másodperc - nem használható (és értékét 10 másodpercre állítja vissza a rendszer)

Logó megjelenítése a parancsfájl parancssorból történő futtatásakor - bejelölve


Itt adható meg, hogy a Windows Script Host megadott idő eltelte után befejezze a kiválasztott parancsfájl végrehajtását.

Az időkorlát megadásával ez a beállítás megakadályozza a parancsfájlok elhúzódó végrehajtását. Ha a végrehajtás ideje túllépi a megadott időtartamot, a wscript.exe az IActiveScript::InterruptThread metódussal megszakítja a parancsfájl-feldolgozót, és leállítja a folyamatot.


Ide írható be a kiválasztott parancsfájl futásának időtartama másodpercben.

Ennek a beállításnak a módosításához be kell jelölni a Parancsfájl futtatásának befejezése a megadott idő eltelte után (mp) jelölőnégyzetet.


Itt adható meg, hogy a kiválasztott parancsfájl futtatásakor megjelenjenek-e a Windows Script Host verziójának adatai.


A következő alapbeállításokra állítja a Windows Script Host beállításait:

Parancsfájl futtatásának befejezése a megadott idő eltelte után (mp) - nincs bejelölve

Másodperc - nem használható (és értékét 10 másodpercre állítja vissza a rendszer)

Logó megjelenítése a parancsfájl parancssorból történő futtatásakor - bejelölve