Copyright: Wednesday, February 02, 2000 08:30:14


Ügyfél beállításai párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításaiból olvassa-e be a kapcsolatbeállításokat.


A rendszer ezt a beállítást csak Citrix ICA alapú ügyfelek esetén támogatja. Itt adhatja meg, hogy bejelentkezéskor a rendszer automatikusan újra csatlakozzon-e az összes csatlakoztatott ügyfélmeghajtóhoz.


Itt adhatja meg, hogy bejelentkezéskor a rendszer automatikusan újra csatlakozzon-e az összes csatlakoztatott helyi ügyfélnyomtatóhoz. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.


Itt adhatja meg, hogy a nyomtatás automatikusan az ügyfél alapértelmezett nyomtatójára történjen-e. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.


A rendszer ezt a beállítást csak Citrix ICA alapú ügyfelek esetén támogatja. Itt adhatja meg, hogy a rendszer letiltsa-e az ügyfél által végrehajtott meghajtó-csatlakoztatást. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze az ügyfélnek, hogy Windows-nyomtatót csatlakoztathasson. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve (azaz a művelet engedélyezve van).

Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az ügyfelek Windows-nyomtatókat csatlakoztathatnak, és a rendszer bejelentkezéskor automatikusan újra csatlakozik az ügyfelek összes nyomtatási várólistájához. Ha azonban mind az LPT-, mind pedig a COM-port csatlakoztatása le van tiltva (azaz a jelölőnégyzet be van jelölve), akkor nem lehet nyomtatókat manuálisan létrehozni.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az ügyfelek nem csatlakoztathatnak Windows-nyomtatókat, és bejelentkezéskor a rendszer nem csatlakozik újra az ügyfelek nyomtatási várólistáihoz. Manuálisan azonban újra csatlakoztatni lehet a nyomtatókat, ha az LPT- vagy a COM-port csatlakoztatása engedélyezve van (azaz a jelölőnégyzet nincs bejelölve).


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze az ügyfeleknek, hogy LPT-portot csatlakoztathassanak. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve (azaz a művelet engedélyezve van).

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az ügyfél LPT-portjait a rendszer automatikusan csatlakoztatja nyomtatáshoz, és elérhetővé teszi a Nyomtató hozzáadása varázsló portlistáján. Az LPT-porthoz csatlakozó nyomtatót a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével manuálisan kell létrehoznia.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer nem csatlakoztatja automatikusan az ügyfél LPT-portjait. Ebben az esetben nem lehet manuálisan létrehozni LPT-porthoz csatlakozó nyomtatót.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze az ügyfeleknek, hogy COM-portot csatlakoztathassanak. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve (azaz a művelet le van tiltva).

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az ügyfél COM-portjait a rendszer automatikusan csatlakoztatja nyomtatáshoz, és elérhetővé teszi a Nyomtató hozzáadása varázsló portlistáján. A COM-porthoz csatlakozó nyomtatót a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével manuálisan kell létrehoznia.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer nem csatlakoztatja automatikusan az ügyfél COM-portjait. Ebben az esetben nem lehet manuálisan létrehozni COM-porthoz csatlakozó nyomtatót.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze az ügyfeleknek a vágólap csatlakoztatását. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve (azaz a művelet engedélyezve van).


A rendszer ezt a beállítást csak Citrix ICA alapú ügyfelek esetén támogatja. Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze az ügyfeleknek hangeszközök csatlakoztatását. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.


Környezet párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer felülírja-e azokat a kezdeti programbeállításokat, amelyek a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói profiljához, valamint az Ügyfélkapcsolat-kezelő ügyfélbeállításaihoz vannak konfigurálva. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, konfigurálhatja a kapcsolathoz megadott kezdeti programbeállításokat.


Ide írhatja be annak a programnak az elérési útját és fájlnevét, amelyet akkor szeretne elindítani, amikor a felhasználó bejelentkezik a terminálkiszolgálóra.


Ide írhatja be azon program munkakönyvtárának elérési útját, amelyet akkor szeretne elindítani, amikor a felhasználó bejelentkezik a terminálkiszolgálóra.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne engedélyezze a Windows Asztal tapétájának megjelenítését. Ez a beállítás kíméli a rendszererőforrásokat, mivel ilyenkor kevesebb idő szükséges a képernyő tartalmának újbóli megjelenítéséhez.


Általános párbeszédpanel


A kapcsolat neve. Ezen a lapon nem lehet módosítani a kapcsolat nevét. Egy meglévő kapcsolat nevének módosításához kattintson az egér jobb gombjával a kapcsolatra, mutasson a Feladatok pontra, majd kattintson az Átnevezés parancsra.


A kapcsolat létrehozásához használt protokolltípus.


A kapcsolathoz használt adatátvitel-típus.


Ide írhatja be a kapcsolatra vonatkozó információkat.


Ebben a listában az ügyfél és a kiszolgáló között továbbított adatok titkosítására használt elérhető titkosítási szinteket találja. Az összes szint a szabványos RSA RC4 típusú titkosítást használja.

Az Alacsony szint az ügyfélről a kiszolgálóra küldött adatokat titkosítja 40 vagy 56 bites kulccsal. A Windows 2000 terminálkiszolgálója akkor használ 56 bites kulcsot, amikor Windows 2000 ügyfelek csatlakoznak hozzá; ha az ügyfél korábbi verziói csatlakoznak hozzá, 40 bites kulcsot alkalmaz. Ez a csak bemeneti irányú titkosítás bizalmas adatok, például a felhasználói jelszó védelmére használatos.

A Közepes szint az ügyfélről a kiszolgálóra, illetve a kiszolgálóról az ügyfélre küldött adatokat titkosítja 40 vagy 56 bites kulccsal. A Windows 2000 terminálkiszolgálója akkor használ 56 bites kulcsot, amikor Windows 2000 ügyfelek csatlakoznak hozzá; ha az ügyfél korábbi verziói csatlakoznak hozzá, 40 bites kulcsot alkalmaz. A Közepes titkosítási szint a bizalmas adatok védelmére használatos: akkor, amikor azok végighaladnak a hálózaton, hogy távoli ügyfeleken legyenek megjelenítve.

Ha az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában tartózkodik, a Magas titkosítási szintet is választhatja: ekkor a rendszer 128 bites titkosítással titkosítja az ügyfélről a kiszolgálóra, valamint a kiszolgálóról az ügyfélre küldött adatokat.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer az alapértelmezett szabványos Windows-hitelesítést alkalmazza-e, ha másik hitelesítési csomagot telepített a kiszolgálóra.


Munkamenetek párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer felülírja-e a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításait, lehetővé téve a kapcsolat időtúllépési beállításainak konfigurálását.


Ide írhatja be vagy itt választhatja ki, hogy a felhasználói munkamenet legfeljebb mennyi ideig maradhat aktív a kiszolgálón. Ha letelik a megadott időtartam, a rendszer leválasztja a felhasználót a munkamenetről, vagy pedig véget ér a munkamenet. Ha a munkamenet véget ér, véglegesen törlődik a kiszolgálóról. Ha azt szeretné, hogy a munkamenet korlátlan ideig folyhasson, válassza a Soha lehetőséget.

Megadhatja az időtartamot, vagy beírhatja a percek, órák vagy napok számát a mezőbe. Adja meg az időegységeket úgy, hogy p a perceknek, ó az óráknak, n pedig a napoknak feleljen meg. A leghosszabb megadható időtartam 49 nap, 17 óra.


Ide írhatja be vagy itt választhatja ki, hogy legfeljebb mennyi ideig maradhat a leválasztott munkamenet a kiszolgálón. Ha letelik a megadott időtartam, a leválasztott munkamenet véget ér. Ha a munkamenet véget ér, véglegesen törlődik a kiszolgálóról. Ha azt szeretné, hogy a leválasztott munkamenetek korlátlan ideig a kiszolgálón maradhassanak, válassza a Soha lehetőséget.

Megadhatja az időtartamot, vagy beírhatja a percek, órák vagy napok számát a mezőbe. Adja meg az időegységeket úgy, hogy p a perceknek, ó az óráknak, n pedig a napoknak feleljen meg. A leghosszabb megadható időtartam 49 nap, 17 óra.


Ide írhatja be vagy itt választhatja ki, hogy legfeljebb mennyi ideig maradhat a tétlen (ügyféltevékenység nélküli) munkamenet a kiszolgálón. Ha letelik a megadott időtartam, a rendszer leválasztja a felhasználót a munkamenetről, vagy pedig véget ér a munkamenet. Ha a munkamenet véget ér, véglegesen törlődik a kiszolgálóról. Ha azt szeretné, hogy a tétlen munkamenetek korlátlan ideig a kiszolgálón maradhassanak, válassza a Soha lehetőséget.

Megadhatja az időtartamot, vagy beírhatja a percek, órák vagy napok számát a mezőbe. Adja meg az időegységeket úgy, hogy p a perceknek, ó az óráknak, n pedig a napoknak feleljen meg. A leghosszabb megadható időtartam 49 nap, 17 óra.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer felülírja-e a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításait, lehetővé téve a kapcsolat beállításainak konfigurálását.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer akkor válassza le a felhasználót a munkamenetről, ha a munkamenethez megadott időkorlát lejár, vagy ha a kapcsolat megszakad.


Itt adhatja meg, hogy a munkamenet akkor érjen véget, ha a munkamenethez megadott időkorlát lejár, vagy ha a kapcsolat megszakad. Ha a munkamenet véget ér, véglegesen törlődik a kiszolgálóról.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer felülírja-e a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításait, lehetővé téve a kapcsolat annak újra létrehozására vonatkozó beállításai konfigurálását.


Itt adhatja meg, hogy a felhasználók ismételten csatlakozhatnak-e bármely számítógépről a leválasztott munkamenetekhez. A Terminálszolgáltatások alapértelmezés szerint bármelyik számítógépről engedélyezi a leválasztott munkamenetekhez való ismételt csatlakozást.


Itt adhatja meg, hogy a felhasználók csak arról a számítógépről csatlakozhatnak ismételten az adott leválasztott munkamenethez, amelyen az elkezdődött.

Ez a beállítás csak azon Citrix ICA alapú ügyfeleken támogatott, amelyek csatlakozáskor sorozatszámot adnak meg.


Bejelentkezési beállítások párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer az ügyfélről olvassa be a bejelentkezési beállításokat. Az ügyfélbeállításokat az Ügyfélkapcsolat-kezelő programban lehet konfigurálni.


Ide írhatja be annak a felhasználónak a nevét, akinek engedélyezni szeretné a kiszolgálóra való automatikus bejelentkezést.


Ide írhatja be azt a tartományt, amelyhez a felhasználó számítógépe tartozik.


Ide írhatja be a felhasználó jelszavát.


Ide írhatja be ellenőrzésként a Jelszó mezőbe írt szót.


Itt adhatja meg, hogy a kiszolgálóra történő bejelentkezést megelőzően a rendszer mindig kérjen-e a felhasználótól jelszót.


Távvezérlés párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításaiból olvassa be a távvezérlés beállításait.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ehhez a kapcsolathoz ne engedélyezze a távvezérlést.


Ezt a választógombot bejelölve állíthatja be, hogy a rendszer engedélyezze a távvezérlést ehhez a kapcsolathoz, és konfigurálhatja a távvezérlés beállításait. A távvezérlés kapcsolatonként történő konfigurálása a kapcsolatot használó összes munkamenetet érinti.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer kérje-e a felhasználó engedélyét a munkamenetek távvezérléséhez. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer üzenetet jelenít meg az ügyfélnek, amelyben a munkamenet megtekintésére, illetve az abban való részvételre jogosító engedélyt kér.


Itt adhatja meg, hogy a felhasználói munkamenetet csak megtekinteni lehessen.


Itt adhatja meg, hogy a felhasználói munkamenetet aktívan vezérelni lehessen a billentyűzettel és az egérrel.


Internetes csatlakozás licencelése párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy az Internetes csatlakozás licencelése szolgáltatás engedélyezve legyen. Az Internetes csatlakozás licencelése szolgáltatás egyszerre legfeljebb 200 felhasználónak teszi lehetővé, hogy névtelenül, az Interneten keresztül a Terminálszolgáltatások programot futtató Windows 2000 Server rendszerhez csatlakozzon. A terminálkiszolgálóhoz ezzel a licenccel csatlakozó felhasználó nem lehet alkalmazott.

Az Internetes csatlakozás licencelése szolgáltatás nem engedélyezhető, ha a Terminálszolgáltatások program Távfelügyelet üzemmódban fut.


Itt adhatja meg, hogy az Internetes csatlakozás licencelése szolgáltatás le van tiltva.


Ideiglenes mappák törlése párbeszédpanel


Itt adhatja meg, hogy a rendszer törölje az ideiglenes mappákat a Terminálszolgáltatások szolgáltatásból történő kilépéskor.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer ne törölje az ideiglenes mappákat a Terminálszolgáltatások szolgáltatásból történő kilépéskor.


Munkamenetenkénti ideiglenes mappák használata párbeszédpanel


Itt határozhatja meg, hogy a rendszer külön ideiglenes könyvtárat használjon minden felhasználói munkamenethez.


Itt határozhatja meg, hogy a rendszer ne használjon külön ideiglenes könyvtárat minden felhasználói munkamenethez.


Active Desktop párbeszédpanel


Itt határozhatja meg, hogy a rendszer letiltsa-e az Active Desktop szolgáltatást.


Hálózati kártya párbeszédpanel


Ebben a listában a számítógép azon elérhető hálózati kártyáit találja, amelyeket konfigurálni lehet a kijelölt adatátvitel-típussal.


Itt adhatja meg, hogy a kapcsolattal korlátlan számú munkamenet csatlakozhat a kiszolgálóhoz.


Itt adhatja meg, hogy a kapcsolattal legfeljebb hány munkamenet csatlakozhat a kiszolgálóhoz. A munkamenetek számának korlátozása növeli a teljesítményt, mivel ilyenkor kevesebb munkamenet veszi igénybe a rendszererőforrásokat. A mezőben adja meg a munkamenetek maximális számát.


Átvitel - aszinkron párbeszédpanel


Felsorolja azokat az elérhető aszinkron eszközöket, amelyeken keresztül a kapcsolat kommunikál. Közvetlenül kapcsolódó aszinkron kapcsolat konfigurálásához válassza a listából egy aszinkron port nevét. Telefonos aszinkron kapcsolat konfigurálásához válasszon modemet.

Megjegyzés

Csak akkor használhat aszinkron portot közvetlenül kapcsolódó kapcsolathoz, ha a porthoz nincs konfigurálva modem.


Ide kattintva megnyithatja a modem tulajdonságait megjelenítő párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja az aszinkron portra telepített modemek beállításait.


Hat beállítási lehetőséggel adhatja meg, hogy a rendszer mikor hozza létre és mikor szakítsa meg a kapcsolatokat.

CTS: Ha a Küldésre kész (CTS) vonal be van kapcsolva, a kapcsolat létrejött. A kapcsolat akkor szakad meg, amikor a CTS vonal visszatér kikapcsolt állapotba.

DSR: Ha az Adatkészlet kész (DSR) vonal be van kapcsolva, a kapcsolat létrejött. A kapcsolat akkor szakad meg, amikor a DSR vonal visszatér kikapcsolt állapotba.

RI: Ha a Csengésjelző (RI) vonal be van kapcsolva, a kapcsolat létrejött. A kapcsolat akkor szakad meg, amikor az RI vonal visszatér kikapcsolt állapotba.

DCD: Ha az Adatvivő észlelése (DCD) vonal be van kapcsolva, a kapcsolat létrejött. A kapcsolat akkor szakad meg, amikor a DCD vonal visszatér kikapcsolt állapotba.

első karakter: Ha a kapcsolat az első karaktert olvassa, új kapcsolat jön létre. A kapcsolat akkor szakad meg, amikor szünetkarakter érkezik.

(mindig csatlakoztatva van): A kapcsolat mindig csatlakoztatva van.


A kapcsolathoz használható modemsebességek felsorolása. Ha olyan sebességet szeretne megadni, amely nem szerepel a listán, írja be a kívánt értéket.


Ide kattintva az összes aszinkron kapcsolat beállításait alapértelmezett állapotba állíthatja vissza. Az alapértelmezett beállítások a kapcsolat típusától függnek.


Ide kattintva megnyithatja a Speciális aszinkron konfiguráció párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja az aszinkron adatátvitel speciális beállításait.


Ide kattintva megnyithatja az Aszinkron teszt párbeszédpanelt, amelyen tesztelheti az aszinkron eszközt.


Itt adhatja meg azt a telefonszámot, amelyet alapértelmezett telefonszámként kíván használni (változó szám visszahívásához), illetve a tényleges visszahívási telefonszámot (állandó telefonszám visszahívásához).


Itt adhatja meg, hogy a rendszer a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításaiból olvassa be a telefonszámot.


A modemes visszahíváshoz használt telefonos kapcsolat három beállítás segítségével konfigurálható:

letiltva. A rendszer nem próbálja visszahívni a felhasználót.

változó telefonszámhoz. Telefonszámot kér a felhasználótól. A rendszer megpróbálja a megadott telefonszámon visszahívni a felhasználót. A párbeszédpanelen alapértelmezett telefonszám látható, amely a Telefonszám mezőben adható meg.

rögzített telefonszámhoz. A rendszer automatikusan megpróbálja visszahívni a felhasználót a Telefonszám mezőben megadott telefonszámon.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory - felhasználók és számítógépek modul Terminálszolgáltatások bővítményének alapértelmezett felhasználói beállításaiból olvassa be a modem visszahívási beállításait.


E párbeszédpanelen tesztelheti az aszinkron eszközt, mielőtt a kapcsolatot létrehozná. A tesztelés a nem megfelelő aszinkron huzalozás és aszinkron paraméterek (például a sebesség) felderítésében hasznos:

Az aszinkron eszköz a párbeszédpanel tetején látható azzal az aktuális sebességgel együtt, amelynek használatára az eszköz programozva van.

A terminálablak segítségével adatokat küldhet az aszinkron eszközre, és megjelenítheti az eszköztől kapott bejövő adatokat.

Az Aszinkron teszt párbeszédpanelről a következő témakörökben talál további információt:

 LED-ek

 A terminálablak

 Inicializálás

 Figyelés

 Tárcsázás

 Telefonszám


LED-ek

Az aszinkron eszköz aktuális hardveres (HW) folyamatvezérlési és modemvezérlési állapotát hat LED jelzi.

DTR: Adatterminál működésre kész (bejövő hardveres folyamatvezérlési állapot).

RTS: Igény jelküldés megkezdésére (bejövő hardveres folyamatvezérlési állapot).

CTS: Küldésre kész (kimenő hardveres folyamatvezérlési állapot).

DSR: Adatkészlet kész (kimenő hardveres folyamatvezérlési állapot).

DCD: Adatvivő észlelése (modemvezérlési jel).

RI: Csengésjelző (modemvezérlési jel).

Minden LED piros színű akkor, ha a megfelelő jel befelé jön, és szürke, ha kifelé.


A terminálablak

Az ebbe az ablakba gépelt karaktereket a rendszer elküldi az aszinkron eszköznek. A begépelt karakterek nem jelennek meg az ablakban, kivéve, ha az aszinkron eszköz visszaírja őket a képernyőre.

Ebben az ablakban jelennek meg az aszinkron eszköztől kapott karakterek.


Inicializálás

Kattintson ide a modem inicializálásához. Ez a lehetőség csak telefonos kapcsolatok esetén használható.


Figyelés

Ide kattintva előkészítheti a modemet a bejövő hívásokhoz. Ez a beállítás csak telefonos kapcsolatokhoz használható.


Tárcsázás

Kattintson ide, ha azt kívánja, hogy a modem tárcsázza az aktuális telefonszámot. Ez a beállítás csak telefonos kapcsolatokhoz használható.


Telefonszám

Ide kattintva a modemmel tárcsázni kívánt telefonszámot adhatja meg. Ez a beállítás csak telefonos kapcsolatokhoz használható.


Ezen a párbeszédpanelen konfigurálhatja a speciális aszinkron beállításokat. A Speciális aszinkron konfiguráció beállításaival kapcsolatos tájékoztatáshoz kattintson az alábbi témakörök egyikére:

 Folyamatvezérlés

 DTR állapot

 RTS állapot

 Hardveres folyamatvezérlés

 Szoftveres folyamatvezérlés

 Paritás

 Stopbit

 Bájt


Folyamatvezérlés

Az aszinkron kapcsolatok folyamatvezérlésének konfigurálásához három beállítási lehetőség használható:

Hardver: azt szabja meg, hogy a hardveres folyamat kijelölt jelvonalakat használ az aszinkron kábelen.

Szoftver: azt határozza meg, hogy a szoftveres folyamatvezérlés nem igényli kijelölt hardveres folyamatjel csatlakoztatását az aszinkron kábelen.

Nincs: ezzel a beállítással a rendszer nem használ folyamatvezérlést.

Megjegyzés

Ezen a párbeszédpanelen nem módosíthatja telefonos kapcsolatok folyamatvezérlését. A folyamatvezérlés Hardver vagy Szoftver értékre állításához használja a Modem konfigurációja párbeszédpanelt.


DTR állapot

Ha azt szeretné, hogy a DTR-jel (adatterminál működésre kész) mindig bekapcsolt állapotban legyen, válassza a Mindig bekapcsolva lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a DTR-jel (adatterminál működésre kész) mindig kikapcsolt állapotban legyen, válassza a Mindig kikapcsolva lehetőséget.

Megjegyzés

Ez a beállítás nem használható, ha a hardveres folyamatvezérlés engedélyezve van, a fogadópuffer megtelt, vagy az a DTR kikapcsolására van beállítva.


RTS állapot

Ha azt szeretné, hogy az RTS-jel (igény jelküldés megkezdésére) mindig bekapcsolt állapotban legyen, válassza a Mindig bekapcsolva lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy az RTS-jel (igény jelküldés megkezdésére) mindig kikapcsolt állapotban legyen, válassza a Mindig kikapcsolva lehetőséget.

Megjegyzés

Ez a beállítás nem használható, ha a hardveres folyamatvezérlés engedélyezve van, a fogadópuffer megtelt, vagy az RTS kikapcsolására van beállítva.


Hardveres folyamatvezérlés

Az Amikor a vételi puffer megtelik mezőben adja meg, hogyan szeretné kezelni a bejövő adatok folyamatvezérlését.

Nincs művelet: nincs folyamatvezérlés a bejövő adatokhoz.

RTS kikapcsolása: az RTS-jel állapotát kikapcsolt állapotba állítja, ha a bejövő adatokat le kell állítani.

DTR kikapcsolása: a DTR-jel állapotát kikapcsolt állapotba állítja, ha a bejövő adatokat le kell állítani.

Az Adat átvitele mezőben adja meg, hogyan szeretne válaszolni a csatlakoztatott terminálról vagy számítógépről érkező kimenő adat-folyamatvezérlési kérésekre.

Mindig: nincs folyamatvezérlés a kimenő adatokhoz.

CTS bekapcsolt állapota esetén: lehetővé teszi, hogy a kapcsolat adatokat továbbítson, ha a CTS-jel bekapcsolt állapotban van.

DSR bekapcsolt állapota esetén: lehetővé teszi, hogy a kapcsolat adatokat továbbítson, ha a DSR-jel bekapcsolt állapotban van.

Megjegyzés

Ez a beállítás csak akkor használható, ha hardveres folyamatvezérlés van megadva.


Szoftveres folyamatvezérlés

Gépelje be azt a karaktert a Xon karakter mezőbe, amelyet a kapcsolatnak és a csatlakoztatott számítógépnek akkor kell használnia, ha az adatátvitel lehetségessé válik.

A Xoff karakter mezőbe azt a karaktert kell beírni, amelyet a kapcsolatnak és a csatlakoztatott számítógépnek akkor kell használnia, amikor az adatátvitelt le kell állítani.

Jelölje be a Decimális vagy a Hexa. választógombot a Xon és a Xoff karakterek numerikus formátumának meghatározásához.

Megjegyzés

Ez a beállítás csak akkor használható, ha szoftveres folyamatvezérlés van megadva.


Paritás

Itt adhatja meg, hogy milyen legyen az adatbájtok paritása.

Nincs: nincsenek paritásadatok.

Páros: páros paritásadatok.

Páratlan: páratlan paritásadatok.

Mindig 1: mindig egyes paritásadatok.

Mindig 0: mindig nullás paritásadatok.


Stopbit

Itt adhatja meg, hogyan kívánja megadni az adatbájttal küldött stopbitek számát.

1: adatbájtonként egy stopbit.

2: adatbájtonként két stopbit.


Bájt

Ebben a csoportban adhatja meg, hogyan kívánja megadni az egy adatbájtban lévő adatbitek számát.

7: adatbájtonként hét adatbit.

8: adatbájtonként nyolc adatbit.