Csatlakoztatás

Itt csatlakoztathatja a felhasználót egy másik munkamenethez. Egy másik felhasználó által éppen igénybe vett munkamenethez való csatlakozás az adott felhasználó számára adatvesztéssel járhat. Másik munkamenethez történő csatlakozásnál a rendszer bontja az előző munkamenettel létesített kapcsolatot. Ha a kiszolgálón egynél több munkamenetet indított el, ez a beállítás nyújt lehetőséget a munkamenetek közötti váltásra. Rendszergazdák a beállítást arra használhatják, hogy az újraindítani kívánt munkamenetekhez csatlakozzanak és azokat felügyeljék. Az adott munkamenet újraindítása előtt minden futó alkalmazás befejezésre kerül.


Kapcsolat bontása

Bontja a felhasználó és az adott munkamenet közötti kapcsolatot. A kapcsolat bontásakor a munkamenet továbbra is a terminálkiszolgálóhoz csatlakozik, a futó alkalmazások pedig tovább működnek. Ha a felhasználó újra a kiszolgálóhoz csatlakozik, az újracsatlakozás ugyanannak a munkamenetnek a használatával zajlik, amelyből a felhasználó kilépett, még akkor is, ha az újracsatlakozás másik számítógépről történik. A be nem zárt alkalmazások az újracsatlakozáskor automatikusan tovább futnak, így adatvesztés nem történik. Ez a beállítás akkor hasznos, ha a felhasználó gyakran változtatja a helyét (például munkahelye és otthona között).


Üzenet küldése

Üzenet küldése valamely felhasználótól egy másik felhasználó munkamenetébe. Üzenetet küldhet például a rendszergazda, mielőtt a felhasználónak az adott munkamenettel való kapcsolatát bontaná vagy a felhasználót kijelentkeztetné.


Távvezérlés

Itt engedélyezheti a felhasználónak, hogy egy másik felhasználó munkamenetét figyelje vagy távolról ellenőrizze. Lehetővé teszi a munkamenet során zajló tevékenységek figyelését, illetve szükség esetén az azokba való beavatkozást. A felhasználó, akinek munkamenetét figyelni kívánja, a figyelésről annak megkezdése előtt tájékoztatható. A Távvezérlés konfigurálása a Terminálszolgáltatások konfigurálása programon keresztül történik, de ha a távvezérlést felhasználónként szeretné beállítani, használja a Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory – felhasználók és számítógépek Terminálszolgáltatások bővítményét.


Alaphelyzet

A munkamenet azonnali törlése. A felhasználói munkamenetek figyelmeztetés nélküli alaphelyzetbe állítása a munkameneten belül adatvesztéshez vezethet. A munkamenet alaphelyzetbe állítását csak akkor hajtsa végre, ha az hibásan működik vagy nem felel.


Állapot

A munkamenettel kapcsolatos – például a beérkező vagy kimenő bájtokat, illetve kereteket mérő – számlálók megjelenítése. Konzol- vagy figyelő munkamenet esetén az állapotinformációk nem jeleníthetők meg.


Kijelentkezés

A felhasználó kijelentkeztetése a kiszolgálói munkamenetből. A felhasználó figyelmeztetés nélküli kijelentkeztetése a felhasználói munkameneten belül adatvesztéshez vezethet. A felhasználó kijelentkeztetésével minden folyamat befejeződik és a munkamenet törlődik a kiszolgálóról.


Folyamat leállítása

Itt állíthatja le a felhasználói munkameneten belül futó folyamatot. Az adott folyamat leállítására akkor lehet szükség, ha az alkalmazás nem felel. A folyamatok figyelmeztetés nélküli leállítása a felhasználói munkameneten belül adatvesztéshez vezethet.


Csatlakozás a tartomány összes kiszolgálójához

Csatlakozás a kijelölt tartomány összes terminálkiszolgálójához. Az adott terminálkiszolgáló a kiszolgáló csatlakoztatása után a Terminálszolgáltatások kezelője révén figyelhető és felügyelhető.


Leválasztás a tartomány összes kiszolgálójáról

Itt bonthatja a kapcsolatot a kijelölt tartomány összes terminálkiszolgálójával.


Kiszolgálók keresése minden tartományban

Az összes kiszolgáló keresése a hálózat minden meghatalmazott tartományában.


Csatlakozás az összes kiszolgálóhoz

Csatlakozás az összes, a hálózat meghatalmazott tartományaiban található kiszolgálóhoz.


Leválasztás az összes kiszolgálóról

A kapcsolat bontása a hálózat meghatalmazott tartományaiban található összes kiszolgálóval.


Kilépés

Kilépés a Terminálszolgáltatások kezelőjéből.


Eszköztár

Az eszköztár megjelenítése vagy elrejtése.


Állapotsor

Az állapotsor megjelenítése vagy elrejtése.


Frissítés

Az aktuális nézet frissítése.


Minden kibontása

A tartományok és kiszolgálók listájának kibontása a konzolfán.


Minden bezárása

A tartományok és kiszolgálók listájának bezárása a konzolfán.


Tartományok mutatása

Az ágak bezárása csak a tartományok mutatásával a konzolfán.


Kiszolgálók mutatása

Az ágak bezárása csak a kiszolgálók mutatásával a konzolfán.


Rendszerfolyamatok mutatása

A rendszerfolyamatok megjelenítése vagy elrejtése a Folyamatok lapon.


Itt adhatja meg a Terminálszolgáltatások kezelője ablakának beállításait.


Itt adhatja meg a leválasztott munkamenethez való csatlakozáshoz szükséges jelszót.


A felhasználó nem hitelesíthető a kijelölt kiszolgálón. Válassza másik kiszolgáló megtekintését.


A kijelölt munkamenet a csatlakozásokat figyeli.


A Terminálszolgáltatások kezelője nem tud információkat megjeleníteni a rendszerkonzolról.


A Terminálszolgáltatások kezelője információt gyűjt a kijelölt kiszolgálóról.


A munkamenet nem aktív.


Itt adhatja meg az elküldeni kívánt üzenet címét.


Ide írhatja be az üzenet szövegét.


A munkamenetre bejelentkezett felhasználó neve.


A munkamenet neve.


A fogadott bájtok teljes száma.


Az elküldött bájtok teljes száma.


A fogadott adatkeretek teljes száma.


Az elküldött adatkeretek teljes száma.


A beérkező adatkeretekben található bájtok átlagos száma.


A kimenő adatkeretekben található bájtok átlagos száma.


A fogadott érvénytelen adatkeretek teljes száma.


Az ügyfél által érvénytelenként visszautasított keretek teljes száma.


A fogadott érvénytelen adatkeretek százalékos aránya.


Az ügyfél által érvénytelenként visszautasított keretek százalékos aránya.


A bemeneti időtúllépések teljes száma.


Az ügyfél által jelentett időtúllépések teljes száma.


Az ügyféltől érkező adatok tömörítési aránya.


Az ügyfélnek elküldött adatok tömörítési aránya.


A munkamenet állapotinformációinak frissítése.


A munkamenet számlálóinak alaphelyzetbe állítása.


További információkat jelenít meg az adott kapcsolatról.


Beállítások

Párbeszédpanel, amelyen a kívánt beállítások adhatók meg, beleértve a folyamatok és állapotinformációk frissítésének gyakoriságát, a műveletek (például munkamenetek csatlakoztatása és a kapcsolat bontása) megerősítésének lehetőségét, illetve azt, hogy a rendszer mentse-e a kiszolgálói kapcsolatokat.


Itt adhatja meg, hogy a Folyamatok lapon található információk frissítése kézzel történjen.


Itt állíthatja be, hogy a Folyamatok lapon található információk frissítése automatikus legyen.


Itt adhatja meg (másodpercben), hogy a Folyamatok lapon található információk frissítésére milyen időközönként kerüljön sor.


Itt állíthatja be, hogy az Állapot oszlopban található információ frissítése kézzel történjen.


Itt állíthatja be, hogy az Állapot oszlopban található információ frissítése automatikusan történjen.


Itt adhatja meg (másodpercben), hogy az Állapot oszlopban található információ frissítésére milyen időközönként kerüljön sor.


Itt adhatja meg, hogy egyes parancsok kiadásakor megjelenjen-e megerősítést kérő üzenet.


Itt adhatja meg, hogy az aktuális beállítások mentésre kerüljenek-e, ha kilép a Terminálszolgáltatások kezelőjéből.


Itt adhatja meg, hogy a rendszer mentse-e a csatlakoztatott kiszolgálók listáját a rendszerleíró adatbázisban, és, hogy sor kerüljön-e azok automatikus csatlakoztatására a Terminálszolgáltatások kezelőjének következő futtatásakor.


A Terminálszolgáltatások kezelőjének konzolablaktáblájában nem található kiszolgálók listája.


A Terminálszolgáltatások kezelőjének konzolablaktáblájában megjelenő kiszolgálók listája.


Üzenet küldése

Párbeszédpanel, amelyen keresztül üzenet küldhető egy másik felhasználó munkamenetébe. A Cím mezőben adhatja meg a üzenet címét. Az Üzenet mezőbe írhatja be a felhasználónak elküldeni kívánt információkat. Ha több sort szeretne írni, a CTRL+ENTER billentyűkombinációval kezdhet új sort. Az üzenet elküldéséhez kattintson az OK gombra.

Megjegyzések

Felhasználónak küldött üzenet feladásához Felhasználói hozzáférés vagy Teljes hozzáférés engedéllyel kell rendelkeznie.

Csak azon felhasználóknak küldhet üzeneteket, akik munkamenete – beleértve a Konzolmunkamenetet is – aktív.

Ezt a szolgáltatást arra használhatja, hogy értesítést küldjön a felhasználóknak a kapcsolat hamarosan bekövetkező bontásáról, a kiszolgáló állapotáról és más rendszeradatokról.

A felhasználóknak az msg paranccsal is küldhet üzeneteket. További információt a Terminálszolgáltatások Parancsmutató súgójában talál.


Távvezérlés

Párbeszédpanel, amely lehetővé teszi, hogy egy másik felhasználó munkamenetét figyelje vagy távolról ellenőrizze. A munkamenet során zajló tevékenységeket figyelheti, illetve szükség esetén be is avatkozhat azokba. A felhasználó, akinek munkamenetét figyelni kívánja, a figyelésről annak megkezdése előtt tájékoztatható.

A Billentyűparancs csoportból válassza ki azt a billentyű-kombinációt, amelyet a munkamenet távvezérlésének leállítására használni kíván. Az alapértelmezett kombináció CTRL+*. (A * a számbillentyűzet egyik billentyűjét jelenti.)

A figyelés megkezdése előtt a kiszolgáló tájékoztatja a felhasználót, hogy a munkamenet távvezérlésére kerül sor, hacsak az nincs letiltva. A munkamenet a felhasználó válaszának megérkezéséig szünetel.

Ha a távvezérlést meg szeretné szüntetni, nyomja le a CTRL+* (vagy más, korábban meghatározott) billentyű-kombinációt.

Megjegyzések

Más munkamenet távvezérléséhez Teljes hozzáférés engedéllyel kell rendelkeznie.

A kapcsolat távvezérlési beállításainak konfigurálásához a Terminálszolgáltatások konfigurálása programot használhatja. A Helyi felhasználók és csoportok, illetve az Active Directory – felhasználók és számítógépek Terminálszolgáltatások bővítményének használatával a távvezérlés felhasználónként is konfigurálható.

A munkamenetnek támogatnia kell a távvezérelt munkamenetnél használt képfelbontást. Más esetben a művelet sikertelen lesz.

Ha a felhasználó bontotta a munkamenettel létesített kapcsolatot, és a távvezérlésre való figyelmeztetés ki van kapcsolva, az adott felhasználói munkamenetből a felhasználót távvezérléssel kijelentkeztetheti. A felhasználó figyelmeztetés nélküli kijelentkeztetése a felhasználói munkameneten belül adatvesztéshez vezethet.


A munkamenet-távvezérlés leállítására használható billentyűparancsok listája. Az alapértelmezett billentyűkombináció CTRL+*. (A * a számbillentyűzet egyik billentyűjét jelenti.)


Itt adhatja meg, hogy a munkamenet-távvezérlés leállítására a SHIFT+másik billentyű billentyűparancsot használja-e.


Itt adhatja meg, hogy a munkamenet-távvezérlés leállítására a CTRL+másik billentyű billentyűparancsot használja-e.


Itt adhatja meg, hogy a munkamenet-távvezérlés leállítására az ALT+másik billentyű billentyűparancsot használja-e.


A párbeszédpanel bezárása a változtatások mentése nélkül.


Bezárja a párbeszédpanelt és menti a változtatásokat.


A párbeszédpanelhez tartozó súgó megjelenítése.


Állapot

A kijelölt felhasználó vagy munkamenet állapotinformációi:

a felhasználó neve

a munkamenet neve

a protokollhoz beállított hálózati csatoló

beérkező és kimenő bájtok, illetve keretek

kerethibák

időtúllépési hibák, és

a tömörítési arány.


Kiszolgálóinformáció

A kiszolgálóval kapcsolatos információk:

a kiszolgáló verziója

a kiszolgáló telepítésének dátuma

a szervizcsomag szintje, ha van ilyen, illetve

a telepített gyorsjavítások listája, ha vannak ilyenek.


Munkamenetinformációk

A kijelölt munkamenettel kapcsolatos információk:

a kiszolgálói munkamenetre bejelentkezett felhasználó neve

az ügyfélszámítógép neve

az ügyfélszámítógépre telepített szoftver verziója

a könyvtár, ahová az ügyfelet telepítették

az ügyfél termékazonosítója

az ügyfél hardverazonosítója

az ügyfél címe, ha van ilyen

kiszolgálói és ügyfélpufferek

az ügyfél színmélysége és felbontása

a modem neve, ha van ilyen

a titkosítási szint, ha van ilyen, valamint

az ügyfél által használt licenc.


Aszinkron kapcsolatok állapota

Az aszinkron kapcsolatok csatlakozási állapotával kapcsolatos információk. Ha egyszerre több munkamenetet jelöl ki, több párbeszédpanel jelenik meg. Az aszinkron kapcsolatok csak Citrix ICA alapú ügyfelek esetén támogatottak.