Copyright: Tuesday, February 01, 2000 11:15:52


Megjeleníti a számítógépet, amelyen igénybe veszi a Cserélhető tároló szolgáltatást. Ha itt (helyi számítógép) jelenik meg, akkor a helyi számítógép Cserélhető tároló beépülő moduljához fér hozzá. Ha itt bármi más jelenik meg, másik számítógépen található Cserélhető tároló beépülő modulhoz fér hozzá.


A feldolgozás alatt álló és a feldolgozásra váró munkavárólista elemeinek és az operátori kérelmeknek a számát mutatja.


Megjeleníti egy meglévő adathordozó-készlet nevét. Új adathordozó-készlet létrehozásakor itt adható meg az új készlet neve.


Itt adható meg az adathordozó-készlet leírása.


Megjeleníti az adathordozó-készlet típusát. Az adathordozó-készlet lehetséges típusai: szabad, import, ismeretlen és alkalmazásfüggő.


Megjeleníti az adathordozó-készletben található szalagok vagy lemezek típusát.


Azt mutatja, hogy az adathordozó-készleten belül egy vagy több adathordozó-készlet található.


Itt adható meg, hogy az adathordozó-készletben található szalagok vagy lemezek adott típusúak-e, és megjeleníti a választható beállításokat. A lefelé mutató nyíllal gördítse lefelé a listát, majd kattintson a kívánt adathordozó-típusra.


Azt mutatja, hogy a Szabad adathordozó-készletben található szalagok vagy lemezek szükség esetén automatikusan ebbe az adathordozó-készletbe kerülnek-e. Ha nem jelöli be a jelölőnégyzetet, kézzel kell áthelyezni a szalagokat vagy a lemezeket a Szabad adathordozó-készletből, ha ebben az adathordozó-készletben több adathordozóra van szükség.


Mutatja, hogy automatikusan visszakerülnek-e a szalagok vagy lemezek a Szabad adathordozó-készletbe, ha az alkalmazásnak már nincs rájuk szüksége. Ha nem jelöli be a jelölőnégyzetet, a már nem szükséges szalagokat és lemezeket kézzel áthelyezni ebből az adathordozó-készletből a Szabad adathordozó-készletbe, hogy más alkalmazás is használhassa az adathordozót.


Mutatja, hogy korlátozva van-e, hányszor használhatják (foglalhatják le) más adathordozó-készletek a Szabad adathordozó-készletben található szalagokat vagy lemezeket. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, új érték megadásával az alapértelmezett beállítás módosítható.


Itt adható meg a tár neve vagy új neve.


Itt adható meg a tár leírása.


Megjeleníti a tár aktuális működési állapotát. A tár lehetséges állapotai: nincs jelen, inicializálás, kész vagy szolgáltatásra van szükség.


Megjeleníti a tárban jelenleg használatra kijelölt szalagok és lemezek típusát.


Megjeleníti, hány meghajtót tartalmaz a tár.


Segítségével megadható, hogy automatikusan készüljön-e leltár a tárban található adathordozókról, ha a szalag vagy lemez csatlakoztatása egy meghajtóhoz nem jár sikerrel.


Segítségével megadható, hogy a tár használható-e a művelethez. A jelölőnégyzetet mindig be kell jelölni. Ha a tár hibás, a Cserélhető tároló beépülő modul törli a jelet a jelölőnégyzetből. A tár megjavítása után jelölje be újra a jelölőnégyzetet.


A tárban használt lemez vagy szalag típusának módosításához kattintson ide.


Megjeleníti a tárban jelenleg használt szalagok és lemezek típusát.


Megjeleníti a tárban jelenleg használható szalagok és lemezek típusát.


Ide kattintva új lemez- vagy szalagtípus adható a tárban használhatók lemez- és szalagtípusokhoz.


Ide kattintva eltávolítható egy szalag- vagy lemeztípus a tárban használható típusok közül.


Megjeleníti a tár lemezeinek és szalagjainak leltározásához rendelkezésre álló módszereket. Kattintson az alábbiakra:

•	Nincs: ha le szeretné tiltani az automatikus leltározást.

•	Gyors: ha gyorsleltárt szeretne készíteni. Ha a tár rendelkezik vonalkódolvasóval, a vonalkódokról is leltár készül. Ha a tár nem rendelkezik vonalkódolvasóval, a rendszer ellenőrzi a tárban, hogy mely tárolóhelyeknek állapota változott foglaltról szabadra vagy szabadról foglaltra.

•	Teljes: ha csatlakoztatni szeretné a tárban található összes szalagot és lemezt, majd be szeretné olvasni az adathordozón lévő azonosítót. Egyes tárak teljes leltározása időigényes feladat.


Itt adható meg az időtúllépés új beállítása a tár ajtajához. Ha az ajtó nem záródik a megadott időtúllépési időn belül, a Cserélhető tároló beépülő modul figyelmeztetést jelenít meg, és a Cserélhető tároló további parancsai sikertelenek lesznek.


Itt adható meg az időtúllépés új beállítása a tár behelyezési/kiadási portjához. Megadja, hogy a Cserélhető tároló mennyi ideig tartja készenlétben a portot, ameddig a szalag vagy lemez behelyezhető.


Megjeleníti a tárban található összes tárolóhely számát.


Itt adható meg a lemez aktuális oldalának leírása.


Megjeleníti a lemez aktuális oldalának állapotát. Az oldal állapota lehet:

•	Lefoglalva. Az oldalt egy adott alkalmazás számára fenntartja a rendszer. Az oldalt más alkalmazások nem használhatják.

•	Elérhető. Az oldalt jelenleg bármelyik alkalmazás használhatja.

•	Kész. Az oldal használatban van, de nem írható. Az oldal megtelt.

•	Leszerelt. Az oldal már nem használható, mert a foglalások száma már elérte a felső határértéket.

•	Importálva. A Cserélhető tároló beépülő modul felismerte az oldal címketípusát, de a címkeazonosítót nem.

•	Nem kompatibilis. Az oldal nem kompatibilis a tárral. A szalagot vagy lemezt el kell távolítani a tárból.

•	Új. Az oldal új a Cserélhető tároló rendszer számára, és még nem került be a katalógusba.

•	Fenntartott. Az oldalt csak egyetlen alkalmazás foglalhatja le. Ez az olyan kétoldalas adathordozókra vonatkozik, ahol az egyik oldal lefoglalása már megtörtént.

•	Nem előkészített. Az oldal még nem rendelkezik „szabad adathordozó" címkével. Ez egy átmeneti állapot.

•	Ismeretlen. A Cserélhető tároló beépülő modul nem ismeri fel az oldal címketípusát és címkeazonosítóját.


Megjeleníti, hány oldalas a lemez.


Megjeleníti az aktuális lemezoldal lemeztípusát.


Megjeleníti az aktuális lemezoldal lemeznevét.


Megjeleníti, hányszor volt a lemeznek ez az oldala csatlakoztatva és használatra lefoglalva.


Megjeleníti a szalag vagy lemez fizikai állapotát. A fizikai állapot lehet:

•	Üresjárat. Jelenleg a robotkaros tár valamelyik tárolóhelyén található, vagy éppen táron kívül helyezkedik el.

•	Használatban. A Cserélhető tároló beépülő modul éppen áthelyezi a szalagot vagy lemezt.

•	Betöltve. A szalag vagy lemez csatlakozik valamelyik meghajtóhoz, az adatok olvasáshatók és írhatók.

•	Kiadva. Megtörtént a szalag vagy lemez leválasztása, kivehető a meghajtóból.

•	Csatlakoztatva. A szalag vagy lemez csatlakozik valamelyik meghajtóhoz, de az adatok még nem olvashatók és nem írhatók.


Megjelenít egy szalag- vagy lemeztípust, az írás/olvasás beállítást, a sorozatszámot és a vonalkódos azonosítót (ha van).


Megjeleníti annak az adathordozó-készletnek a nevét, amelyhez a szalag vagy lemez le van foglalva.


Megjeleníti a tár nevét, a meghajtószámot, a tárolóhely vagy a behelyezési/kiadási port számát, ahol a szalag vagy lemez jelenleg található.


Itt adható meg, hogy a tár használhatja-e a szalagot vagy a lemezt. A jelölőnégyzetet mindig be kell jelölni. Ha a lemez vagy a szalag hibás, a Cserélhető tároló beépülő modul törli a jelet a jelölőnégyzetből. A lemez vagy szalag megjavítása után jelölje be újra a jelölőnégyzetet.


Megjeleníti a teljes elérési utat, amelyen a Cserélhető tároló beépülő modul a tárban található eszközt eléri.


Itt adható meg a szalag vagy a lemez neve vagy új neve.


Megjeleníti a meghajtó állapotát, nevét és a meghajtóhoz társított lemez- vagy szalagtípust. A meghajtó állapota lehet betöltött, üres vagy kiadott. A kiadott azt jelenti, hogy a szalag vagy lemez eltávolítható a meghajtóból.


Megjeleníti, a meghajtó utolsó tisztításának dátumát, és hogy hányszor volt a meghajtóhoz szalag vagy lemez csatlakoztatva. Az információ segítségével egyenletessé tehető a meghajtó használata.


Itt adható meg, hogy a meghajtó használható-e a művelethez. A jelölőnégyzetet mindig be kell jelölni. Ha a meghajtó hibás, a Cserélhető tároló beépülő modul törli a jelet a jelölőnégyzetből. A meghajtó megjavítása után jelölje be újra a jelölőnégyzetet.


Megjeleníti a szalagos vagy lemezmeghajtó gyártójának nevét a modellszámmal, sorozatszámmal és a beégetett kódszámmal együtt.


Megjeleníti a SCSI-kártyát (port), a SCSI-kártya áramkörszámát (busz), a SCSI-kártya egyedi azonosítóját (cél) és a meghajtóhoz társított SCSI-kártya logikai egységének számát.


Megjeleníti, hogy a tárhoz rendelkezésre áll-e vonalkódolvasó.


Megjeleníti a munkavárólistában szereplő elemet létrehozó felhasználó, számítógép vagy alkalmazás nevét. Megjeleníti a munkaelem állapotát és típusát is. A munkaelem állapota lehet: folyamatban, várakozó, aszinkron kész és hibás.


Megjeleníti, hogy a Cserélhető tároló beépülő modul mikor helyezte a munkaelemet a munkavárólistába, és mikor fejeződött be a művelet.


Megjeleníti a munkavárólistában szereplő elemet létrehozó társított tár és a szalag vagy lemez nevét.


Megjeleníti a munkavárólistában szereplő munkaelemet létrehozó esemény leírását. További részletekért tanulmányozza a rendszeresemények naplóját, amely az Eseménynapló segítségével jeleníthető meg.


Itt adható meg, hogy ez a csatlakoztatási sorrend a meghajtón a munkavárólista elejére kerüljön-e.


Itt adható meg, hogy ez a csatlakoztatási sorrend a meghajtón a munkavárólista végére kerüljön-e.


Itt adható meg, hogy ez a csatlakoztatási sorrend a meghajtón a munkavárólista meghatározott helyére kerüljön-e. Itt adható meg a várólista sorrendjének új beállítása.


Segítségével megadható, hogy az operátori kérelmek megjelenjenek-e az üzenetkezelő szolgáltatás felbukkanó ablakában.


Segítségével megadható, hogy megjelenjen-e ikon a Tálcán, ha vannak kiszolgálásra váró operátori kérelmek.


Itt adható meg, hogy a kivételi kérelem után hány perccel történjen meg a lemez vagy szalag tényleges kivétele. Itt adható meg az új időbeállítás.


Segítségével megadható, hogy az operátori kérelmek automatikusan törlődnek-e a munkavárólistából a megadott beállítások alapján. Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet be van jelölve.


Segítségével megadható, hogy a sikertelen operátori kérelmeket automatikusan törölje-e a rendszer a munkavárólistáról.


Segítségével megadható, hogy a sikertelen operátori kérelmek ne törölje automatikusan a rendszer a munkavárólistáról.


Itt adható meg, mennyi idő elteltével törli a rendszer automatikusan az operátori kérelmeket a munkavárólistáról. Itt adható meg az időszak.


Ide kattintva visszaállítható az operátori kérelmek törlésével kapcsolatos alapértelmezett beállítások. Minden operátori kérelmet, a sikerteleneket is, óránként automatikusan törli a rendszer a munkavárólistáról.


Ide kattintva a munkavárólistáról törölhető minden operátori kérelem.


Megjeleníti a tárhoz tartozó tisztítóegység tárolóhelyének számát.


Megjeleníti a tár gyártójának nevét a modellszámmal, sorozatszámmal és a beégetett kódszámmal együtt. Megjeleníti, hogy a tár különálló meghajtó vagy robotkaros tár.


Megjeleníti a tár teljes elérési útját.


Megjeleníti a SCSI-kártyát (port), a SCSI-kártya áramkörszámát (busz), a SCSI-kártya egyedi azonosítóját (cél) és a tárhoz társított SCSI-kártya logikai egységének számát.


 Megjeleníti a szalag vagy lemez nevét. A név itt módosítható.


Megjeleníti a lemez aktuális oldalának nevét. A név itt módosítható.


Megjeleníti, hogy a tár jelenleg összesen hány lemezt vagy szalagot tartalmaz.


Megjeleníti az operátori kérelem típusát és állapotát.


Megjeleníti az operátori kérelmet létrehozó alkalmazás nevét.


Megjeleníti az operátori kérelmet létrehozó esemény leírását. További részletekért tanulmányozza a rendszeresemények naplóját, amely az Eseménynapló segítségével jeleníthető meg.


Megjeleníti a munkavárólistán a csatlakoztatási sorrend jelenlegi helyzetét.


Információt jelenít meg arról, hogy a Cserélhető tároló szolgáltatásai futnak a megjelenített számítógépen.


Itt adható meg, hogyan helyezi át a rendszer a lemezeket és szalagokat e között az adathordozó-készlet és a Szabad adathordozó-készlet között, és hányszor használhatók újra a lemezek vagy szalagok az adathordozó-készletben.


Megjeleníti az aktuális lemezoldal típusát és nevét.


Megjeleníti azt az adathordozó-készletet és tárat, ahol a lemez vagy szalag jelenleg található.


Megadja, hogyan jelennek meg az operátori kérelmek a listában szereplő számítógépen.


Megadja, hogyan törli a rendszer az operátori kérelmeket a munkavárólistából.