Copyright: Wednesday, January 26, 2000 17:27:36


Megjeleníti a szinkronizálható és a kapcsolat nélküli módban való használatra előkészíthető elemeket (például a más számítógépen levő megosztott mappákat). A szinkronizálni kívánt elemek kijelöléséhez jelölje be a mellettük található jelölőnégyzetet.


A Név listában kiválasztott elem részletes képét jeleníti meg. Mindegyik elem további testreszabható adatokkal vagy beállításokkal rendelkezhet. Ha a gomb nem használható, akkor további adatok és beállítások nem állnak rendelkezésre.


Itt adható meg, mikor hajtsa végre a rendszer a szinkronizálást. A Windows automatikusan végrehajthatja a szinkronizálást bejelentkezéskor, kijelentkezéskor, üresjáratban, illetve a nap folyamán ütemezett időpontokban.


Szinkronizálja a Név listában kiválasztott elemeket.


Bezárja a Szinkronizálandó elemek párbeszédpanelt.


Itt adható meg, hogy a számítógépre való bejelentkezéskor a Windows automatikusan szinkronizálja-e A következő kijelölt elemek szinkronizálása listában kiválasztott elemeket.


Itt adható meg, hogy a számítógépről való kijelentkezéskor a Windows automatikusan szinkronizálja-e A következő kijelölt elemek szinkronizálása listában kiválasztott elemeket.


Itt adható meg, hogy bejelentkezéskor/kijelentkezéskor az automatikus szinkronizálás megkezdése előtt megjelenjen-e a szinkronizálandó elemek listája. Szinkronizálható az összes elem, bizonyos elemek kihagyhatók, illetve megszakítható az automatikus szinkronizálás.


Itt adható meg, hogy a Windows automatikusan szinkronizálja-e a fájlokat a számítógép üresjáratában.


Itt adhatók meg az üresjárat speciális beállításai, például mennyi üresjáratban eltöltött idő után kezdődjön a szinkronizálás, valamint milyen gyakran történjen az elemek szinkronizálása.


Itt adható meg, mennyi üresjáratban eltöltött idő után kezdje el a Windows a kapcsolat nélküli módban használható elemek szinkronizálását.


Itt adható meg, hogy a Windows megismételje-e a szinkronizálást a számítógép üresjáratában.


Itt adható meg, hogy a Windows milyen gyakran ismételje meg a kapcsolaton kívüli módban használható elemek szinkronizálását a számítógép üresjáratában. Ha gyakrabban akarja a fájlokat szinkronizálni, akkor adjon meg kisebb értéket. Vegye azonban figyelembe, hogy a gyakori szinkronizálás nagyobb hálózati forgalmat eredményez.


Itt adható meg, hogy akkumulátorról történő működés esetén a Windows szinkronizálja-e az elemeket. Az akkumulátorok hamarabb lemerülnek, mivel szinkronizálás közben a Windows gyakran használja a merevlemezt.


Felsorolja az ütemezett szinkronizálásokat. Az ütemezett szinkronizálás magában foglalja a szinkronizálandó elemeket, a dátumot, az időt, a szinkronizálás gyakoriságát és az ütemezés leírását. Az adott tétel kiválasztásával és a megfelelő gombra kattintással a listában szereplő bármelyik ütemezés hozzáadható, eltávolítható vagy szerkeszthető.


Elindítja a Ütemezett szinkronizálás varázslót, amely segít létrehozni az ütemezett szinkronizálást. A varázsló segítségével a szinkronizálni kívánt elem kiválasztása után a szinkronizálás egy megfelelő időpontra ütemezhető.


A kiválasztott ütemezés eltávolítása a Jelenlegi szinkronizálási feladatok listából.


Kattintson ide a Jelenlegi szinkronizálási feladatok listában kiválasztott ütemezés beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához.


Itt adható meg az ütemezés leíró neve.


Felsorolja a számítógép által használható hálózati kapcsolattípusokat.


Felsorolja az összes szinkronizálható elemet. A szinkronizálni kívánt elem kijelöléséhez jelölje be a mellette található jelölőnégyzetet.


Felsorolja a számítógép által használható hálózati kapcsolattípusokat.


Felsorolja az összes szinkronizálható elemet. Az ütemezett szinkronizálás során szinkronizálni kívánt elemek kijelöléséhez jelölje be az elem mellett található jelölőnégyzetet.


Itt adható meg, hogy a Windows automatikusan csatlakozzon-e a megfelelő hálózathoz, amennyiben a számítógép az ütemezett szinkronizálás időpontjában még nem csatlakozik az adott hálózathoz.


Jelzi a szinkronizálási folyamat előrehaladását.


A szinkronizált elemről további adatokat jelenít meg. A szinkronizálási beállítások módosíthatók, és az elem kihagyható a szinkronizálásból.


Az egyes elemek szinkronizálási állapotát jeleníti meg. Például egy megosztott mappa szinkronizálása közben az állapotjelző oszlopban a következők jelenhetnek meg: Leállítva, Kihagyva, Szinkronizálás, Sikerült vagy Nem sikerült.


A listában kijelölt elemeket kihagyja a szinkronizálásból. Ha a Kihagyás gomb nem használható, kattintson a lista valamelyik elemére, és a gomb használhatóvá válik.


Itt adható meg, hogy a rendszer mikor végezze el a szinkronizálást. A Windows automatikusan végrehajthatja a szinkronizálást bejelentkezéskor, kijelentkezéskor, üresjáratban, illetve a nap folyamán ütemezett időpontokban.


Az összes elem szinkronizálását leállítja. Egyetlen elem szinkronizálásának leállításához a Részletek gombra kattintással bővítse ki a párbeszédpanelt (ha szükséges), kattintson arra az elemre, melynek szinkronizálását le akarja állítani, majd kattintson a Kihagyás gombra.


Megjeleníti a szinkronizálás alatt naplózott üzeneteket.


Lehetővé teszi a szinkronizálási folyamat állapota és a szinkronizálás eredménye közötti váltást.


„Rögzíti” a párbeszédpanelt, így a szinkronizálás befejezésekor a rendszer nem zárja be automatikusan.