Copyright: Tuesday, February 01, 2000 16:56:42


A világos és a sötét területek közötti kontrasztot szabályozza.


A fényerő intenzitását szabályozza.


A kép színének telítettségét szabályozza.


Szabályozza az árnyalatot, és javítja a testszínű tónusokat.


Beállítja a túlzottan sötét képeket. A túlexponálás beállításával helyreállíthatók a kontraszt hiánya miatt elveszett részletek.


Itt adható meg, hogy invertálja-e a színeket. A színek invertálásával a kép negatívja állítható elő.


A kép megjelenítéséhez használt beállítások.

Például a Nyomtatás kötött papírra világosabb, mint a Normál nyomtatás, mivel így ellensúlyozható a minőségi papír (amely általában fehérebb) és a normál papír (amely gyakran sárgásfehér színű) közötti különbség.

Minél nagyobb az érték, annál sötétebb a kép. Kisebb érték megadásakor a kép világosabb.


Itt adható meg, hogy a fényerősség megegyezzen-e a bemeneti értékekkel.


A piros bemenet gamma beállításával (színintenzitás) javítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A színek egyenként vagy együtt állíthatók be a következők szerint.

A piros, zöld és kék színek együttes beállításához jelölje be a Piros, Zöld és Kék jelölőnégyzetet, majd a fényerő csökkentéséhez görgesse a színeket jobbra vagy fényerő növeléséhez balra.

A piros szín beállításához törölje a jelet a Piros jelölőnégyzetből, majd a fényerősség csökkentéséhez görgesse a vezérlőelemet jobbra vagy a fényerősség növeléséhez balra.


A zöld bemenet gamma beállításával (színintenzitás) javítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A színek egyenként vagy együtt állíthatók be a következők szerint .

A piros, zöld és kék színek együttes beállításához jelölje be a Piros, Zöld és Kék jelölőnégyzetet, majd a fényerő csökkentéséhez görgesse a színeket jobbra vagy fényerő növeléséhez balra

A zöld szín beállításához törölje a jelölést a Zöld jelölőnégyzetből, majd a fényerősség csökkentéséhez görgesse a vezérlőelemet jobbra vagy a fényerősség növeléséhez balra


A kék bemenet gamma beállításával (színintenzitás) javítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A színek egyenként vagy együtt állíthatók be a következők szerint.

A piros, zöld és kék színek együttes beállításához jelölje be a Piros, Zöld és Kék jelölőnégyzetet, majd a fényerő csökkentéséhez görgesse a színeket jobbra vagy fényerő növeléséhez balra.

A kék szín beállításához törölje a jelölést a Kék jelölőnégyzetből, majd a fényerősség csökkentéséhez görgesse a vezérlőelemet jobbra vagy a fényerősség növeléséhez balra.


A piros színcsatornán kijavítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A bemeneti gamma (színintenzitás) igazítása helyreállíthatja a kiegyenítetlen kép fényerősségének teljes tartományát.


A zöld színcsatornán kijavítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A bemeneti gamma (színintenzitás) igazítása helyreállíthatja a kiegyenítetlen kép fényerősségének teljes tartományát.


A kék színcsatornán kijavítja a bemeneti kép fényerősségének kiegyenítetlenségét. A bemeneti gamma (színintenzitás) igazítása helyreállíthatja a kiegyenítetlen kép fényerősségének teljes tartományát.


Itt állítható be a kép legvilágosabb és legsötétebb pontjai közti különbség. A fekete referenciapont értékének növelésével és a fehér referenciapont értékének csökkentésével növelhető a kép kontrasztja, de ekkor csökken a középtónusok tartománya.


Itt állítható be a kép legvilágosabb és legsötétebb pontjai közti különbség. A fekete referenciapont értékének növelésével és a fehér referenciapont értékének csökkentésével növelhető a kép kontrasztja, de ekkor csökken a középtónusok tartománya.


A megnyitott fájl vagy az előre megadott tesztkép neve, amelyet a rendszer a képfájl tesztképként való megjelenítéséhez használ.


A kép eredeti mérete (képpontban), a színek száma, a szín típusa, valamint a képfájl tesztképként való megjelenítéséhez használt kép jelenlegi képernyőmérete.


A referenciaszínek, illetve a tesztképként használt képfájl, amelyen ellenőrizhető a színbeállítás eredménye.


Itt adható meg, hogy a kép teljes képernyőn jelenjen-e meg. A jobb oldali egérgombbal a teljes méretű képre kattintással elrejthető a Félárnyék színbeállítás párbeszédpanel. A párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson újból a jobb oldali egérgombbal.


Itt adható meg, hogy a kép színeire épülő színpaletta jelenjen-e meg.


Itt adható meg, hogy a rendszer a kép magasságát és szélességét a kép eredeti arányai alapján állítsa-e be. A Beosztás jelölőnégyzet törölése esetén a kép kitölti az ablakot.


A vízszintes tengely mentén tükrözi a képet.


A függőleges tengely mentén tükrözi a képet.


Menti a félárnyék beállításait, és bezárja a párbeszédpanelt.


Bezárja a párbeszédpanelt a félárnyék beállítások módosításainak mentése nélkül.


Visszaállítja a párbeszédpanel összes beállításának alapértelmezett értékét.


Visszaállítja a párbeszédpanel összes beállításának a párbeszédpanel megnyitásakor érvényes értékét.


Ide kattintva kiválasztható és megnyitható egy képfájl, így ellenőrizhető, hogyan befolyásolják a módosítások a kép színeit.


A megnyitott képfájl mentése. A fájl mentésekor a rendszer menti a méret, a tájolás és a színek módosításait.


Annak a nyomtatónak a neve, amelynek a tulajdonságait állítja.


Itt adható meg a mintázat cellamérete.

A Félárnyékminta beállítást a mintázatban használt cellaméret határozza meg. A cellaméret mértékegysége a képpont.

Például a 4x4-es cella 16 képpontot tartalmaz. A nagyobb cellák durvább szemcsézettségű nyomtatott képet eredményeznek, nagyobb cellákkal azonban a szürkeárnyalatok és színek szélesebb skálája nyomtatható. A továbbfejlesztett cellamintázatokat a jobb felbontáshoz optimalizálták. Ha a kép nyomtatásakor nemkívánatos vonalmintázat vagy moiré mintázat jelenik meg, próbálja meg újból kinyomtatni a cellaméret javítása nélkül.


A nyomtató színintenzitás-egyensúlyának beállítása.


A képpontátmérő beállításával itt adható meg a nyomtatási sűrűség. A képpontátmérő hüvelykben vagy az eredeti mérethez viszonyított százalékban adható meg. Az is beállítható, hogy a félárnyékot kezelő illesztőprogram a nyomtatási felbontásra épülő képpontméretet használjon. A mód értéke vagy neve a gördítősáv bal oldalán jelenik meg, és görgetéssel változtatható.

Hüvelyk használata esetén a képpontátmérő a valós képpontméret alapján állítható be. A megjelenített méret a hüvelyk törtrészeként jelenik meg. Például az 1/100 érték 0,01 hüvelyknek felel meg.

Az eredeti mérethez viszonyított százalék módban a képpontátmérő a végső nyomtatási felbontás alapján állítható be. Az eredeti mérethez viszonyított képpontméret százalékban jelenik meg. Például a 200,00 százalék azt jelenti, hogy a képpontátmérő kétszer nagyobb a nyomtatási felbontásnál.

Az eszköz mód használata esetén a félárnyék kezelését végző illesztőprogram a nyomtatási felbontásnak megfelelő képpontméretet használ.


A Nemzetközi Megvilágítási Bizottság (CIE) által létrehozott színrendszer alapján itt állítható be a kép színe. A CIE színrendszer a színeket a szín fényereje, árnyalata és telítettsége alapján definiálja.

Használja az Elsődleges szín CIE (x,y) kromatikus koordinátái csoportban lévő beállításokat az elsődleges színek koordinátáinak a CIE x és y értékek alapján való megadásához.


A nyomtatáshoz használt színekben található többi szín arányának módosításával igazíthatók a nyomtatófesték színei (cián, bíbor, sárga).

Ha például a képen az ég túlságosan lila, akkor a szín a cián színben lévő lila szín mennyiségének növelésével javítható.


Itt adható meg az eszköz piros színre vonatkozó gammabeállítása (színintenzitása).


Itt adható meg az eszköz zöld színre vonatkozó gammabeállítása (színintenzitása).


Itt adható meg az eszköz kék színre vonatkozó gammabeállítása (színintenzitása).


Menti a félárnyék beállításait, és bezárja a párbeszédpanelt.


Bezárja a párbeszédpanelt a félárnyék beállítások módosításainak mentése nélkül.


Visszaállítja a párbeszédpanel összes beállításának alapértelmezett értékét.


Visszaállítja a párbeszédpanel összes beállításának a párbeszédpanel megnyitásakor érvényes értékét.


A Nemzetközi Megvilágítási Bizottság (CIE) által létrehozott színrendszer alapján itt állíthatók be az eszköz fehér pontjai. Az eszköz színeinek kisebb vagy nagyobb tartományra történő kiterjesztésével a tartomány (25,00 - 400,00) sötétebbé vagy világosabbá teszi az eszköz teljes kimeneti színskáláját.