Copyright: Thursday, January 27, 2000 10:00:21


A számítógépek által automatikusan megkért, a Csoportházirend objektum biztonsági beállításai alá tartozó bizonyítványtípusok.


A számítógépek által automatikusan megkért, a Csoportházirend objektum biztonsági beállításai alá tartozó bizonyítvány célja.


A számítógépek által automatikusan megkért, a Csoportházirend objektum biztonsági beállításai alá tartozó bizonyítványt kibocsátó hitelesítő szervezet neve.


Azok a helyek, ahol bizonyítvány kereshető.


Itt adható meg, milyen szöveget kíván keresni a bizonyítvány megadott mezőjében.


Itt adható meg a bizonyítvány megadott mezőjében keresni kívánt szöveg.


Ide kattintva megkereshetők a kiválasztott feltételeknek megfelelő bizonyítványok.


Ide kattintva leállítható a bizonyítványok keresése.


Ide kattintva új keresés indításához törölhetők a jelenlegi keresési feltételek és keresési eredmények.


A bizonyítványkeresés eredménye.


Itt választható ki, a bizonyítványok melyik mezőjében kívánja keresni a megadott szöveget.


Ide kattintva megadhatók azok a felhasználók, akikre ennek a Csoportházirend objektumnak a biztonsági beállításai vonatkoznak, és akik csak a személyes gyökérbizonyítvány-tárolójukban található bizonyítványokban bízhatnak meg.


Ide kattintva beállítható, hogy a Csoportházirend objektum biztonsági beállításainak hatálya alá tartozó felhasználók csak a vállalati gyökérbizonyítvány-tárolóban található bizonyítványokban bízhatnak meg.


Ide írható be az exportálni kívánt PKCS #12 fájlban található személyes kulcsot védő jelszó.


A jelszó helyes beírásának ellenőrzése érdekében itt ismételhető meg a fenti jelszó. A jelszó az exportálni kívánt PKCS #12 fájlban található személyes kulcsot védi.


Itt állítható be, hogy a bizonyítványokat a bizonyítványok célja (például Ügyfél hitelesítése és IP-biztonság felhasználója) szerint rendezve kívánja megjeleníteni.


Itt állítható be, hogy a bizonyítványokat a bizonyítványokat tartalmazó bizonyítványtárolók neve (például Személyes és Megbízható legfelső szintű hitelesítő szervezetek) szerint rendezve kívánja megjeleníteni.


Itt adható meg, hogy a bizonyítványokat tartalmazó logikai bizonyítványtárolók neve szerinti megjelenítés esetén megjelenjenek-e a fizikai bizonyítványtárolók is. Elsősorban alkalmazásfejlesztők és tapasztalt felhasználók számára hasznos.


Itt adható meg, hogy az aktív bizonyítványok mellett az archivált (lejárt) bizonyítványokat is meg kívánja-e jeleníteni.