Copyright: Tuesday, February 01, 2000 16:57:06


Itt adható meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen  a portlistában megjelenő név.


Itt adható meg a nyomtató TCP/IP-címe vagy a nyomtató neve. Ez az adat a nyomtatóval kinyomtatott tesztoldalról vagy konfigurációs lapról tudható meg. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját.


Kattintson a Raw (vagy „Port 9100") választógombra, ha ez a protokoll használható a nyomtatón. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját.


Kattintson az LPR (RFC1179) választógombra, ha ez a protokoll használható a nyomtatón. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját.


Itt adható meg a Raw protokoll kiválasztása esetén használni kívánt TCP-port száma. Ez többnyire a 9100. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját. Ez a beállítás csak a Raw protokoll kiválasztása esetén használható.


Itt adható meg a porthoz használni kívánt várakozási lista neve, amennyiben ennek megadását igényli a nyomtató. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját. Ez a beállítás csak az LPR protokoll kiválasztása esetén használható.


Kattintson ide, ha nyomtatáskor hibákat észlel, például hiányzik vagy nem teljes egy dokumentum. Az LPR bájtszámlálás engedélyezése esetén a dokumentumban a nyomtatóra küldés előtt a számítógép megszámolja hány bájtból áll a dokumentum. A bájtszámlálás nagyon hosszadalmas lehet, és a legtöbb nyomtató nem igényli. Ez a beállítás csak az LPR protokoll kiválasztása esetén használható.


Itt választható ki, hogy a portra csatlakoztatott nyomtató támogatja az RFC1759 előírásait. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját.


Itt adható meg a nyomtató által használt logikai csoport neve. A logikai csoport neve általában: „Nyilvános". További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját. Ez a beállítás csak az SNMP állapot engedélyezve jelölőnégyzet bejelölése esetén használható.


Itt adható meg a nyomtató által használt SNMP-eszközindex. További tudnivalókért tanulmányozza a nyomtató használati útmutatóját. Ez a beállítás csak az SNMP állapot engedélyezve jelölőnégyzet bejelölése esetén használható.