Copyright: Saturday, February 05, 2000 11:46:32


Itt adható meg, hogy a jelentés vagy hisztogram a számlálók aktuális értékét jelenítse-e meg. Valós idejű adatok esetén ez az alapértelmezett beállítás.


Itt adható meg, hogy a jelentés vagy hisztogram a számlálók átlagos értékét jelenítse-e meg. Naplózott adatok esetén ez az alapértelmezett beállítás.


Itt adható meg, hogy a jelentés vagy hisztogram a számlálók minimális értékét jelenítse meg.


Itt adható meg, hogy a jelentés vagy hisztogram a számlálók maximális értékét jelenítse meg.


Ide kattintva vehetők fel a számlálók a naplóba.


Törli a kijelölt számlálót a naplóból.


Itt adható meg, hogy a kijelölt számlálók a figyelő-konzolt futtató bármelyik számítógépen használhatók-e.


Itt adható meg, hogy a kijelölt számlálók használhatók-e a hálózat adott számítógépén.


A hálózaton megfigyelhető számítógépek.


A számítógépen használható teljesítményobjektumok neve.


A számítógépen megfigyelhető számlálók. A SHIFT és a LE NYÍL billentyű lenyomásával kijelölhető az összes számláló.


Itt adható meg, hogy a kijelölt számláló minden példánya megjelenjen-e.


Itt adható meg, hogy a Rendszerfigyelő a listában kijelölt példányokat használja-e.


A kijelölt számláló példányai. Jelölje ki a grafikonon vagy más nézetben megjeleníteni kívánt példányokat. A SHIFT és a LE NYÍL billentyű lenyomásával kijelölhető az összes példány.


Itt adható meg, hogy a számláló adatai vonalas grafikonon jelenjenek meg.


Itt adható meg, hogy a számláló adatai oszlopdiagramon jelenjenek meg.


Itt adható meg, hogy a számláló adatai szövegként jelenjenek meg a jelentésben.


Itt adható meg, hogy a megjelenítésben szerepeljen a számítógép, a teljesítményobjektum, a számláló, valamint a kijelölt számlálók színe (grafikon vagy hisztogram esetén), illetve skálázása (grafikonok esetén).


Itt adható meg, hogy megjelenjen-e a kijelölt számláló utolsó, minimális, maximális és átlagos értéke, valamint az időtartam (a grafikonon szereplő teljes eltelt idő).


Itt adható meg, hogy megjelenjen-e az eszköztár.


Az adatokat megjelenítő terület megjelenítési beállításai.


Az ábrázolt adatokat tartalmazó területet körülvevő keret stílusának beállításai.


Itt adható meg, hogy a számítógép a beállított időközönként periodikusan mintavételezze az adatokat.


Ide írható be a mintavételezési időköz hossza másodpercben.


Itt adható meg, hogy valós idejű adatok jelenjenek meg.


Itt adható meg a megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó naplófájl elérési útvonala és neve.


Itt adható meg a naplózott adatok megjeleníteni kívánt időtartománya.


A csúszka vagy a nyílgombok húzásakor jelzett idők alapján megadja a napló kezdési és befejezési idejét.


A jelenleg megjelenített számlálók. A számláló tulajdonságainak módosításához jelölje ki a számlálót.


Itt adható meg a grafikonon vagy hisztogramon a számlálók értékét jelképező vonalak vagy oszlopok színe.


Itt adható meg a grafikonon vagy hisztogramon a számlálók értékét jelképező vonalak vagy oszlopok skálázása.


Itt adható meg a grafikonon a számlálók értékét jelképező vonalak vastagsága. Ez a beállítás a hisztogram megjelenítésére nincs hatással.


Itt adható meg a grafikonon a számlálók értékét jelképező vonalak stílusa. Ez a beállítás a hisztogram megjelenítésére nincs hatással.


Ide írható be a grafikon vagy hisztogram címe. Ez a beállítás a jelentés megjelenítésére nincs hatással.


Ide írható be a grafikon vagy hisztogram függőleges tengelye mellett megjelenő név vagy címke. Ez a beállítás a jelentés megjelenítésére nincs hatással.


Itt adható meg, hogy a grafikonon függőleges rács jelenjen meg. Ez a beállítás csak grafikonokra vonatkozik.


Itt adható meg, hogy a grafikonon vízszintes rács jelenjen meg. Ez a beállítás csak grafikonokra vonatkozik.


Ide írható be a grafikon vagy hisztogram függőleges tengelyének maximális értéke. Ez az érték nem lehet nagyobb, mint 100.000.000.


Ide írható be a grafikon vagy hisztogram vízszintes tengelyének minimális értéke. Ez az érték nem lehet kisebb, mint nulla.


Itt adható meg, hogy megjelenjen a függőleges tengely beosztásainak értéke.


Címkék vagy beosztásértékek adhatók meg a grafikon nézethez.


Itt adható meg a grafikon, hisztogram vagy jelentés nézet típusa, frissítési időköze és elemei.


Itt adható meg, hogy valós idejű vagy naplózott adatok jelenjenek-e meg, illetve a naplózott adatok megjeleníteni kívánt időtartománya.


A grafikon nézet használatakor itt adhatók meg a megjeleníteni kívánt számlálók és a számlálóadatok megjelenítési módja.


Itt adható meg, hogy a jelentés vagy hisztogram nézet az alapértelmezett adattípusokat jelenítse meg. Valós idejű figyelés esetén a jelenlegi adatok, naplóból történő figyelés esetén az átlagos adatok megjelenítése az alapértelmezés.


Ide kattintva megkereshető a kívánt naplófájl.


Itt adható meg, hogy a rendszer a kijelölt fájlban található naplózott adatokat jelenítse meg.


Itt adható meg, hogy a példányok egyediségének biztosításához minden példányhoz index jelenjen meg – ha például a rendszeren egy adott folyamat több példánya fut.


Itt adható meg, hogy egyedi számlálókat  akar megadni a kiválasztott teljesítményobjektumhoz.


Itt adható meg, hogy az összes számlálót hozzárendeli a kiválasztott teljesítményobjektumhoz.


Megjeleníti a kiválasztott számláló leírását.


Itt adható meg, hogy valós idejű adatok jelenjenek meg.


Itt adható meg, hogy naplózott adatok jelenjenek meg. Választhat használatban levő vagy leállított naplót.


Ide írható be a naplófájl elérési útja és neve.


Itt adható meg a megjelenített számlálók részletességi szintje. A következő szintek választhatók: Alap, Bővített, Részletes és Varázsló.


A naplóba felvehető számlálók.


A nyomkövetési naplóhoz használható adatszolgáltatók.


Ide írható be a naplóra vonatkozó megjegyzés.


Itt adható meg, hogy a naplózást a rendszer addig folytassa-e, amíg a naplófájl ki nem tölti a lemezen rendelkezésre álló szabad lemezterületet.


Itt adható meg, hogy folytassa-e a rendszer a naplózást, ha a naplófájl mérete eléri a beállított maximális értéket.


Ide írható be a naplófájl méretének korlátja. Számlálónaplók esetén ez legfeljebb két gigabájt lehet.


Ide írható be a naplófájl tárolására használt mappa elérési útvonala.


Ide írható be a naplófájl neve.


A létrehozható naplófájltípusok.


Itt adható meg, hogy a rendszer automatikusan létrehozott utótaggal képezze-e a fájl nevét. Tanulmányozza az alábbi Példa fájlnevet.


Ide írható be az automatikusan létrehozott utótag kezdőszáma.


Itt adható meg, hogy a naplózás indítása kézzel történik.


Itt adható meg, hogy a naplózás a beállított paraméterekkel automatikusan indul.


Itt adható meg, hogy a naplózás kézzel állítható le.


Itt adható meg, hogy a naplófájl méretére megadott maximális érték elérésekor a naplózás leálljon.


Itt adható meg, hogy a megadott időtartam eltelte után a naplózás leálljon.


Ide írható be az időegységek kívánt száma. A szám a léptetőnyilakra kattintással módosítható.


A naplózás leállását meghatározó időtartam megadására használható időegységek.


Itt adható meg, hogy a naplózás a megadott napon, a megadott időpontban álljon le.


Itt adható meg, hogy a naplózás folytatódik a jelenlegi naplófájlba történő naplózás leállása után.


Itt adható meg, hogy a naplófájl bezárása után hajtson-e végre egy parancsot a rendszer.


Ide írható be a naplófájl bezárása után futtatni kívánt parancs.


Ide írható be a nyomkövetési naplóhoz tartozó új pufferméret. Az új beállítás a léptetőnyilakra kattintással is kiválasztható.


Ide írható be a nyomkövetési naplóhoz tartozó új minimális pufferméret. Az új beállítás a léptetőnyilakra kattintással is kiválasztható.


Ide írható be a nyomkövetési naplóhoz tartozó új maximális pufferméret. Az új beállítás a léptetőnyilakra kattintással is kiválasztható.


Itt adható meg, hogy a puffer kiürítése rendszeresen megtörténjen-e.


Ide írható be az az időtartam (másodpercben), amelynek elteltével a rendszer üríti a puffer tartalmát. Az új beállítás a léptetőnyilakra kattintással is kiválasztható.


Itt adható meg, hogy engedélyezi-e a memóriakezelés nyomkövetését.


Itt adható meg, hogy a nyomkövetési adatok közé a fájlok I/O adatai is bekerüljenek-e.


Ide írható be a naplófájl rövid neve.


Itt adható meg a naplófájl neve, elérési útvonala és egyéb attribútumai.


Itt adható meg a naplózás elkezdésének és leállásának időpontja, valamint egyéb attribútumok.


Itt adhatók meg a naplózott teljesítményszámlálók és a frissítési időköz.


Itt adhatók meg a naplózáshoz használt nyomkövetési szolgáltatók.


Itt adhatók meg a nyomkövetési naplózás során a naplózási szolgáltatás által használt memóriapufferek.


Itt adhatók meg a teljesítményriasztásokat indító számlálók és küszöbértékek.


Itt adható meg a rendszer által a riasztás indításakor végrehajtandó műveletsor, amely lehet például üzenetküldés vagy programindítás.


Itt adható meg, hogy megjelenjenek-e a telepített nyomkövetési naplószolgáltatók, és azok jelenlegi állapota (engedélyezett vagy letiltott).


Itt adható meg, hogy csak az engedélyezett nyomkövetési naplószolgáltatók jelenjenek-e meg a Szolgáltató állapota mezőben.


Itt adható meg, hogy a rendszer naplózzon-e nem rendszerszintű szolgáltatóktól érkező adatokat. A korábban kijelölt szolgáltatók jelennek meg a listában. A kiválasztott szolgáltatók módosításához kattintson a Hozzáadás vagy az Eltávolítás gombra.


Itt adható meg a naplózás kezdetének időpontja. Kattintson az óra, perc, másodperc, illetve a de. vagy du. mezőre, majd kattintson a léptetőnyilakra.


Itt adható meg a naplózás kezdetének dátuma. Írja be a kívánt hónapot, napot vagy évet. A lefelé mutató nyílra kattintással megjeleníthető a naptár és kiválasztható a dátum.


Itt adható meg a naplózás leállításának időpontja. Kattintson az óra, perc, másodperc, illetve a de. vagy du. mezőre, majd kattintson a léptetőnyilakra.


Itt adható meg a naplózás leállításának dátuma. Írja be a kívánt hónapot, napot vagy évet. A lefelé mutató nyílra kattintással megjeleníthető a naptár és kiválasztható a dátum.


Itt adható meg az adott fájlba történő naplózás leállásakor a helyi vagy hálózati számítógépen megkeresni és futtatni kívánt parancs, valamint annak elérési útvonala.


Itt adható meg, hogy jelenjen-e meg az alkalmazás eseménynaplójában esemény, amikor a rendszer riasztást indít.


Itt adható meg, hogy a rendszer küldjön-e üzenetet riasztás indításakor.


Ide írható be a számítógép neve, amelyre a rendszer üzenetet küld, amikor riasztást indít.


Itt adható meg, hogy a rendszer elkezdje-e a naplózást a riasztás indításakor.


Itt választható ki a riasztás indításakor futtatni kívánt napló.


Itt adható meg, hogy a rendszer futtasson-e programot a riasztás indításakor.


Ide írható be annak a programfájlnak a neve és elérési útja, amelyet futtatni kíván, amikor a rendszer riasztást indít.


Itt adható meg, hogy az adott fájlba történő naplózás leállásakor meg kívánja keresni a helyi vagy hálózati számítógépen futtatni kívánt parancs elérési útvonalát és nevét.


Itt adhatók meg a használni kívánt parancssori paraméterek, amikor a rendszer a riasztás indítására válaszul programot futtat. Tanulmányozza a Példa parancssori paramétereket.


Itt adható meg, hogy az adatokat egy vagy több paraméterként adja át a riasztás indítására válaszul futtatott programnak, a program elvárásainak megfelelően. Egyetlen paraméterként történő átadás esetén az egyes paramétereket vesszővel kell elválasztani.


Itt adható meg, hogy paraméterként a dátumot és az időt is átadja-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg, hogy paraméterként a riasztást elindító tényleges értéket is átadja-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg, hogy paraméterként a riasztási beállításokat tartalmazó fájl nevét is átadja-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg, hogy paraméterként a riasztást elindító számláló nevét is átadja-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg, hogy paraméterként a riasztás elindításához szükséges küszöb vagy korlát értékét is átadja-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg, hogy paraméterként szöveges üzenet is átadjon-e a rendszer a riasztás indítására válaszul futtatott programnak.


Itt adható meg a riasztás indítására válaszul futtatott programnak átadni kívánt szöveges üzenet.


Ide írható be a riasztási beállításokat tartalmazó fájlra vonatkozó megjegyzés.


A riasztási beállításokat tartalmazó fájlhoz jelenleg kijelölt számlálók. A kijelölt számlálók módosításához kattintson a Felvétel vagy az Eltávolítás gombra.


Itt adható meg, hogyan indítja el a riasztást a számláló értéke. A léptetőnyilakra kattintással válassza ki a Több, mint beállítást, amely értéknövekedés esetén indítja el a riasztást, illetve a Kevesebb, mint beállítást, amely értékcsökkenés esetén indítja el a riasztást.


Ide írható be az a numerikus érték, amely a Több, mint vagy a Kevesebb, mint beállításokkal együttesen elindítja a riasztást.


Itt adható meg, hogy akar-e számlálót felvenni a riasztási beállításokat tartalmazó fájlba. Számláló hozzáadása esetén az új számláló megjelenik a Számlálók listában.


Itt adható meg, hogy akar-e számlálót eltávolítani a riasztási beállításokat tartalmazó fájlból. Eltávolítása után a számláló a továbbiakban nem jelenik meg a Számlálók listában.


Itt adható meg azoknak az időegységeknek a száma, amelyek meghatározzák a mintavételezési időtartamot. Az egységek a léptetőnyilakra kattintással módosíthatók.


Itt adható meg az az időegység, amely meghatározza a mintavételezés időtartamát. Az egységek a léptetőnyilakra kattintással módosíthatók.


Itt adhatók meg azok a parancssori paraméterek, amelyeket a rendszer átad a naplózási szolgáltatás által indított riasztásra válaszul futtatott programnak Ha a paraméterek nem jelennek meg teljes egészükben, a balra és a jobbra nyíl segítségével megjeleníthető a többi karakter.


A párbeszédpanelen található jelölőnégyzetekre kattintáskor megadja a parancssori paramétereket. Ha a paraméterek nem jelennek meg teljes egészükben, a balra és a jobbra nyíl segítségével megjeleníthető a többi karakter.


A naplófájl elérési útvonala és neve. Ha a név nem jelenik meg teljes egészében, a balra és a jobbra nyíl segítségével megjeleníthető a többi karakter


A jelenlegi mintavételezési időköz egységeinek száma. Itt új érték is megadható. A léptetőnyilakra kattintással növelhető vagy csökkenthető az érték.


Itt adható meg a mintavételezési időköz megadására használt időegység. Az egységek a léptetőnyilakra kattintással módosíthatók.


Az elérési útvonal és a fájlnév az automatikusan létrehozott utótaggal együtt. Ha a név nem jelenik meg teljes egészében, a balra és a jobbra nyíl segítségével megjeleníthető a többi karakter.


Ide kattintva adható meg a helyi vagy távoli számítógépen a naplófájl elérési útvonala és neve.


Ide írható be az a fájlméret (számlálónapló esetén kilobájtban, nyomkövetési napló esetén megabájtban), amelynek elérése esetén a naplózási szolgáltatás befejezi a jelenlegi fájlba történő naplózást. A szám a léptetőnyilakra kattintással módosítható.


Az utótag jelenleg beállított formátuma. Számos dátumformátum vagy számsorozat (nnnnnn) választható ki. A formátum a léptetőnyilakra kattintással módosítható.


Itt adható meg, hogy a lemez bemeneti/kimeneti műveleteivel kapcsolatos adatok bekerüljenek-e a nyomkövetési naplóba. Be kell jelölnie, ha szerepeltetni kívánja a fájl részletes adatait.


Itt adható meg, hogy a TCP/IP küldési vagy fogadási kérésekkel kapcsolatos adatok bekerüljenek-e a nyomkövetési naplóba.


Itt adható meg, hogy a folyamatok létrehozásával vagy befejezésével kapcsolatos adatok bekerüljenek-e a nyomkövetési naplóba.


Itt adható meg, hogy a szálak létrehozásával vagy befejezésével kapcsolatos adatok bekerüljenek-e a nyomkövetési naplóba.


Itt adható meg, hogy a rendszerszintű nyomkövetési szolgáltató által összegyűjtött adatok bekerüljenek-e a naplóba. A rendszerszintű nyomkövetési szolgáltató használata többletteljesítményt igényel.


Itt adható meg, hogy más (nem rendszerszintű nyomkövetési) szolgáltatóval összegyűjtött adatok bekerüljenek-e a naplóba. Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van jelölve.


Ide kattintva megjeleníthetők az egyes telepített szolgáltatók, és azok állapota.


Ide kattintva a kijelölt szolgáltató eltávolítható a Nem rendszerszintű szolgáltatók listából.


Ide kattintva kijelölhető a nyomkövetési naplózáshoz használni kívánt szolgáltató.


Itt adható meg, hogy megjelenjen-e a jövőben ez az üzenet, amikor oldalhibát vagy fájl I/O adatokat szerepeltet a rendszerszintű nyomkövetésben.


Ide kattintva a kijelölt számláló eltávolítható a Számlálók listából.


Ide kattintva kijelölhető egy naplózni kívánt számláló.