Copyright: Thursday, February 03, 2000 13:07:25


Itt jelenítheti meg a rendelkezésre álló energiaellátás-sémákat.


Itt mentheti az energiaellátás-séma változásait. Új energiaellátás-sémákat úgy hozhat létre, hogy egy létező energiaellátás-sémát módosít, és azt új néven menti.


Itt törölheti a kijelölt energiaellátás-sémát.


A kijelölt energiaellátás-sémához tartozó energiaellátási lehetőségek.


Itt csökkentheti a számítógép energiafogyasztását. A legördülő listából kiválaszthatja, hogy a számítógép milyen hosszú tétlen időszak után lépjen készenléti állapotba.


Itt adhatja meg, hogy az elektromos hálózatról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után lépjen készenléti állapotba.


Itt adhatja meg, hogy az akkumulátorról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után lépjen készenléti állapotba.


A megadott tétlen időszak letelte után kikapcsolja a monitort. A legördülő listából kiválaszthatja a tétlen időszak hosszát.


Itt adhatja meg, hogy az elektromos hálózatról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a monitort.


Itt adhatja meg, hogy az akkumulátorról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a monitort.


Ide kattintva állíthatja be a kijelölt energiaellátás-séma egyéb tulajdonságait.


Megjeleníti a rendelkezésre álló energiaellátás-sémákat.


Menti az energiaellátás-séma változásait. Új energiaellátás-sémákat úgy hozhat létre, hogy egy létező energiaellátás-sémát módosít, és azt új néven menti.


Itt törölheti a kijelölt energiaellátás-sémát.


A kijelölt energiaellátás-sémához tartozó energiaellátási lehetőségek.


Itt csökkentheti a számítógép energiafogyasztását. A legördülő listából kiválaszthatja, hogy a számítógép milyen hosszú tétlen időszak után lépjen készenléti állapotba.


Itt adhatja meg, hogy az elektromos hálózatról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után lépjen készenléti állapotba.


Itt adhatja meg, hogy a beállított tétlen időszak letelte után a számítógép kikapcsolja-e a monitort. A legördülő listából kiválaszthatja a tétlen időszak hosszát.


Itt adhatjuk meg, hogy az elektromos hálózatról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a monitort.


Ide kattintva állíthatja be a kijelölt energiaellátás-séma egyéb tulajdonságait.


Írja be a menteni kívánt energiaellátás-séma nevét.


A kijelölt energiaellátás-sémához tartozó további energiaellátási lehetőségek.


Itt adhatja meg, hogy a számítógép kérje-e a Windows-jelszót a készenléti állapot megszüntetésekor.


Itt adhatja meg, hogy a beállított tétlen időszak letelte után a számítógép kikapcsolja-e a merevlemezeket. A legördülő listából kiválaszthatja a tétlen időszak hosszát.


Itt adhatja meg, hogy az elektromos hálózatról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a merevlemezeket.


Itt adhatja meg, hogy az akkumulátorról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a merevlemezeket.


A kijelölt energiaellátás-sémához tartozó további energiaellátási lehetőségek.


Itt adhatja meg, hogy a számítógép kérje-e a Windows-jelszót a készenléti állapot megszüntetésekor.


Itt állíthatja be a képernyőt úgy, hogy az alacsony fogyasztású állapotba kerüljön (csökkenjen a háttérfény, és halványabb legyen) amikor a számítógép nincs hálózati feszültségre kötve.


Itt adhatja meg, hogy a beállított tétlen időszak letelte után a számítógép kikapcsolja-e a merevlemezeket. A legördülő listából kiválaszthatja a tétlen időszak hosszát.


Itt adhatja meg, hogy a számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kapcsolja ki a merevlemezeket.


A csoport valamennyi eleméhez hívható a Súgó. A Súgó úgy jeleníthető meg, hogy a [image] gombra kattint a párbeszédpanel felső részén, majd arra az elemre, amelyikről információt szeretne kapni.


Hangjelzést ad, végrehajt egy műveletet (például alacsony fogyasztású állapotba áll), vagy hibaüzenetet jelenít meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje a megadott szint alá csökken.


Ennél a feszültségnél aktiválódik a lemerülő akkumulátorra figyelmeztető riasztás vagy hibaüzenet.


A csúszka elhúzásával változtathatja meg a lemerülő akkumulátorra figyelmeztető riasztás vagy üzenet aktiválási szintjét.


Ide kattintva módosíthatja a lemerülő akkumulátorra figyelmeztető riasztás típusát.


A lemerülő akkumulátorra figyelmeztető riasztás típusa, amikor az akkumulátor feszültsége a meghatározott szint alá esik.


A csoport valamennyi eleméhez hívható a Súgó. A Súgó úgy jeleníthető meg, hogy a [image] gombra kattint a párbeszédpanel felső részén, majd arra az elemre, amelyikről információt szeretne kapni.


Hangjelzést ad, végrehajt egy műveletet (például alacsony fogyasztású állapotba áll), vagy hibaüzenetet jelenít meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje a meghatározott szint alá csökken.


Ennél a feszültségnél aktiválódik a kritikus akkumulátorfeszültségre figyelmeztető riasztás vagy hibaüzenet.


A csúszka elhúzásával változtathatja meg a kritikus akkumulátorfeszültségre figyelmeztető riasztás vagy üzenet aktiválási szintjét.


Ide kattintva kiválaszthatja a kritikus akkumulátorfeszültségre figyelmeztető riasztás típusát.


A kritikus akkumulátorfeszültségre figyelmeztető riasztás típusa, amikor az akkumulátor feszültsége a meghatározott szint alá esik.


A csoport valamennyi eleméhez hívható a Súgó. A Súgó úgy jeleníthető meg, hogy a [image] gombra kattint a párbeszédpanel felső részén, majd arra az elemre, amelyikről információt szeretne kapni.


Hangjelzést ad, amikor az akkumulátor feszültsége a Riasztás lapon beállított szint alá esik.


Üzenetet jelenít meg, amikor az akkumulátor feszültsége a Riasztás lapon beállított szint alá esik.


A csoport valamennyi eleméhez hívható a Súgó. A Súgó úgy jeleníthető meg, hogy a [image] gombra kattint a párbeszédpanel felső részén, majd arra az elemre, amelyikről információt szeretne kapni.


Itt határozhatja meg, hogy a számítógép végrehajtson-e valamilyen műveletet (például álljon-e alacsony fogyasztású állapotba), ha az alacsony teleptöltöttségre figyelmeztető riasztás megszólal, vagy ilyen hibaüzenet jelenik meg.


Ide kattintva megjelenítheti a listát. Itt határozhatja meg, hogy a számítógép azonnal végrehajtson-e valamilyen műveletet (például álljon-e alacsony fogyasztású állapotba), ha az alacsony teleptöltöttségre figyelmeztető riasztás megszólal, vagy ilyen hibaüzenet jelenik meg.


Készenléti állapotba kapcsol vagy leáll akkor is, ha egy program nem válaszol.


Itt állíthatja be, hogy a hordozható számítógép végrehajtson-e valamilyen műveletet (például álljon-e alacsony fogyasztású állapotba) a fedél lezárásakor.


Itt állíthatja be, hogy a számítógép végrehajtson-e valamilyen műveletet (például álljon-e alacsony fogyasztású állapotba) a be/kikapcsoló gomb benyomásakor.


Itt állíthatja be, hogy a számítógép végrehajtson-e valamilyen műveletet (például álljon-e alacsony fogyasztású állapotba) az alvó üzemmód kapcsológombjának benyomásakor.


Hibernálás közben az Asztal tárolására rendelkezésre álló merevlemez-terület nagyságát jeleníti meg. Ez az érték arra a merevlemezre vonatkozik, amelyre az operációs rendszert telepítették.


A számítógép hibernálásához szükséges szabad lemezterület.


Ezzel a jelölőnégyzettel engedélyezheti a számítógép hibernálását.


A számítógép hibernálásához akkora szabad lemezterület szükséges, amekkora a számítógép memóriakapacitása.


Itt jelenítheti meg az energiaellátás ikonját a Tálca állapotjelző területén. Az energiagazdálkodás ikonra kattintva módosíthatja az energiagazdálkodással kapcsolatos beállításokat.


A számítógép valamennyi akkumulátorának energiaszintje.


Az energiafogyasztással és az akkumulátor állapotával kapcsolatos információ.


Itt szüntetheti meg a számítógép készenléti állapotát, hogy az fogadhassa a telefonhívásokat. A telefonhívás befejeztével a számítógép visszaáll készenléti állapotba.


A számítógép által éppen használt energiafajta.


Az akkumulátor maradék energiája.


Az az időtartam, ameddig az akkumulátor még képes táplálást biztosítani.


Az akkumulátor töltési állapota. Kattintson az ikonra a részletes adatok megjelenítéséhez.


Az akkumulátorral és annak pillanatnyi feszültségével kapcsolatos információ.


Kattintson ide, ha frissíteni szeretné az akkumulátor feszültségállapotára vonatkozó információt.


Itt adhatja meg, hogy a számítógép leálljon-e, miután a memória teljes tartalmát a merevlemezre mentette. Amikor újra bekapcsolja a számítógépet, az Asztal pontosan abban az állapotban jelenik meg, mint amelyben akkor volt, amikor a gépet magára hagyta.

A legördülő listából kiválaszthatja, hogy a számítógép milyen hosszú tétlen időszak után hibernálódjon. Ha azt szeretné, hogy a számítógép a hibernálás előtt készenléti állapotba lépjen, adjon meg egy időtartamot a Készenléti üzemmód mezőben, ha a számítógép beállításai ezt lehetővé teszik.


Itt adhatja meg, hogy a hálózati feszültségről működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kerüljön hibernált állapotba. Ha azt szeretné, hogy a számítógép a hibernálás előtt készenléti állapotba lépjen, adjon meg egy időtartamot a Készenléti üzemmód mezőben, ha a számítógép beállításai ezt lehetővé teszik.


Itt adhatja meg, hogy az akkumulátorról működtetett számítógép milyen hosszú tétlen időszak után kerüljön hibernált állapotba. Ha azt szeretné, hogy a számítógép a hibernálás előtt készenléti állapotba lépjen, adjon meg egy időtartamot a Készenléti üzemmód mezőben, ha a számítógép beállításai ezt lehetővé teszik.


A csoport valamennyi eleméhez hívható a Súgó. A Súgó úgy jeleníthető meg, hogy a [image] gombra kattint a párbeszédpanel felső részén, majd arra az elemre, amelyikről információt szeretne kapni.


Itt határozhatja meg, hogy a riasztási esemény indításakor (például áramszünet esetén) elinduljon-e valamilyen program.


A futtatni kívánt program neve. Ne feledje megadni a meghajtóval és az elérési úttal kapcsolatos összes információt.


Párbeszédpanel megjelenítése, melyen a helyi és hálózati lemezeken való tallózással kiválaszthatja a futtatni kívánt programot.


Itt aktiválhatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről információt szolgáltató, valamint a számítógép Készenléti állapot/újraindítás vagy Hibernálás/újraindítás állapotokba állítását lehetővé tévő szolgáltatásokat.


Az UPS-t gyártó cég neve.


Az UPS típusa.


Az UPS által a rendszer energiaellátására használt forrás, elektromos hálózat vagy akkumulátor.


Megközelítőleg ennyi percig tudja az UPS akkumulátorról a szükséges energiával ellátni a rendszert.


Az UPS akkumulátorának jelenlegi kapacitása a maximális kapacitáshoz viszonyítva.


Az UPS akkumulátorának állapota.


Itt adható meg az UPS gyártója, típusa és az UPS által használt COM-port.


Itt jelennek meg azok a válaszlehetőségek, amelyeket a rendszer a kritikus energiaellátási eseményekre adhat. A Kijelölés gombra kattintva határozhatja meg az UPS típusát és a COM-portot.


A telepített UPS gyártója, típusa, sorozatszáma és verzióinformációi.


Az UPS-gyártók listája. Itt választhatja ki a használt UPS gyártóját. Egyéni, egyszerű jelet alkalmazó UPS konfigurálása az Általános elem kijelölésével lehetséges. Ha nincs UPS telepítve, válassza a Nincs elemet.


A kiválasztott cég által gyártott UPS-típusok. Itt választhatja ki az UPS típusát. Ha az UPS gyártójaként az Általános lehetőséget választotta, az Egyéni választásával konfigurálhatja az UPS-jel polaritását.


A rendelkezésre álló COM-portok listája. Itt választhatja ki azt a COM-portot, amelyhez az UPS csatlakozik.


Egyéni, egyszerű jelet alkalmazó UPS jelpolaritásának konfigurálása.


A párbeszédpanelt ezzel a gombbal zárhatja be a beállítások megerősítésével. A beállítások nem lépnek érvénybe, míg az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen nem kattint az Alkalmaz vagy az OK gombok egyikére.


Válassza a Pozitív elemet, ha az UPS pozitív polaritású jelet küld, illetve a Negatív elemet, ha az UPS negatív polaritású jelet küld, amikor a hálózati áramellátás megszűnik, és az UPS akkumulátorról üzemel. A helyes beállításokat az UPS dokumentációjában találja, vagy megtudhatja az UPS gyártójától.


Válassza a Pozitív elemet, ha az UPS pozitív polaritású jelet küld, illetve a Negatív elemet, ha az UPS negatív polaritású jelet küld, amikor az akkumulátor lemerüléshez közeli állapotba kerül (Kis töltöttségű telep). A helyes beállításokat az UPS dokumentációjában találja, vagy megtudhatja az UPS gyártójától.


Itt jelölje ki a Pozitív elemet, ha az UPS pozitív polaritással vár jelzést, vagy a Negatív elemet, ha az UPS negatív polaritással vár jelzést, kritikus riasztás hoz kapcsolódó feladatok ellátása után, az akkumulátor kapacitásának kímélése érdekében önmaga kikapcsolására vonatkozó jelzésként. A helyes beállításokat az UPS dokumentációjában találja, vagy megtudhatja az UPS gyártójától.


Itt engedélyezheti az UPS tápegység számára, hogy figyelmeztető üzeneteket küldjön a küszöbön álló kritikus műveletekről, a hálózati áram kimaradásáról vagy helyreálltáról, az UPS tápegységgel való kommunikáció megszakadásáról vagy helyreálltáról, illetve az UPS akkumulátorának lemerüléséről.


Itt állíthatja be azt az időt, ameddig az UPS tápegység vár, mielőtt a számítógépre csatlakoztatott eszközök áramszünete esetén a hibaüzenetet megjeleníti. Itt választhatja ki, hány másodpercig várjon az UPS áramszünet esetén a figyelmeztetés megjelenítése előtt.


Itt állíthatja be az áramszünetre vonatkozó figyelmeztetések közötti időtartamot. Megadhatja, hány másodpercig várakozzon az UPS tápegység két áramszünetre figyelmeztető hibaüzenet megjelenítése között.


Itt állíthatja be azt az időtartamot, ameddig az UPS akkumulátorról üzemel a kritikus riasztás kezdeményezése előtt. Megadhatja, hogy hány percig adjon az UPS akkumulátorról energiát, miután a hálózati áramellátás megszűnik. Ha az akkumulátor közel áll a lemerüléshez, a kritikus riasztás akkor is bekövetkezik, ha a beállított idő még nem telt le.


Ha az UPS akkumulátora közel áll a lemerüléshez, a kritikus riasztás akkor is bekövetkezik, ha az energiaellátásra beállított idő még nem telt le.


Itt határozhatja meg, milyen program fusson, mielőtt az UPS szolgáltatás rendszerleállást kezdeményez.


A kritikus művelet bekövetkezte előtt futtatandó program konfigurációs lehetőségei. Itt konfigurálhat egy új programot, vagy módosíthatja egy már megjelenített program konfigurációját.


Itt határozhatja meg, hogy az UPS szolgáltatás áramszünet esetén leállítsa-e a Windows 2000 operációs rendszert, vagy hibernálja a számítógépet. Ha a Leállítás lehetőséget választja, az UPS leállítja a Windows 2000 operációs rendszert. Ha a Hibernálás lehetőséget választja, a számítógép a memória tartalmát a merevlemezre menti. A Hibernálás lehetőséget akkor választhatja, ha a Hibernálás lapon a Hibernálás támogatásának engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve.


A kritikus feladatok végeztével az UPS leállítja az energiaellátást a maradék akkumulátorkapacitás megőrzése érdekében.


A párbeszédpanelt ezzel a gombbal zárhatja be a beállítások megerősítésével. A beállítások mindaddig nem lépnek érvénybe, míg az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen nem kattint az Alkalmaz vagy az OK gombok egyikére.


Az UPS sorozatszáma.


Verziószám


Olyan állapot, amelyben a számítógép kevesebb energiát fogyaszt, mikor tétlenül fut, de szükség esetén azonnal használható.

Készenléti állapotban a számítógép memóriájában tárolt adatokat a rendszer nem menti a merevlemezre. Így áramszünet esetén a memóriában tárolt adatok elvesznek.


Ebben az állapotban a számítógép leáll, de előbb a merevlemezre menti a memória teljes tartalmát. A hibernált állapot megszüntetése után a hibernálás indításakor nyitva lévő összes alkalmazás és dokumentum ugyanolyan állapotban jelenik meg az Asztalon.


Előre beállított energiagazdálkodási lehetőségeket tartalmazó csoport. Megadhatja például, hogy a számítógép mennyi idő után lépjen készenléti állapotba, vagy kapcsolja ki a monitort és a merevlemezt. Ezeket a beállításokat névvel ellátott energiaellátás-sémába mentheti.