Copyright: Monday, January 31, 2000 15:18:21


A naplófájl helyének a helyi számítógépen érvényes elérési útvonalnak kell lennie. Az alapértelmezett hely a Documents and Settings\All Users\Dokumentumok\DrWatson mappa, amely Dr. Watson első futtatásakor jön létre. Dr. Watson ebben a mappában hozza létre a Drwtsn32.log fájlt, amely a programhibák diagnosztikai adatait tartalmazza. A naplófájl számára másik hely kijelöléséhez kattintson a Tallózás gombra.

Győződjön meg arról, hogy a megadott elérési útvonalhoz minden felhasználónak van írás engedélye. Ha Dr. Watson a naplófájl létrehozásakor nem tudja használni a megadott elérési utat, megjelenik a Fájl megnyitása párbeszédpanel, ahol megadható az új elérési útvonal.


Ha bejelöli a Összeomlási memóriakép létrehozása jelölőnégyzetet, meg kell adni az összeomlási memóriaképet. Az alapértelmezett hely a WINNT mappa. Az összeomlási memóriakép bináris fájl, amely hibakeresőbe tölthető. Az összeomlási memóriakép számára másik hely kijelöléséhez kattintson a Tallózás gombra.

Győződjön meg arról, hogy a megadott elérési útvonalhoz minden felhasználónak van írás engedélye. Ha Dr. Watson az összeomlási memóriakép létrehozásakor nem tudja használni a megadott elérési utat, megjelenik a Fájl megnyitása párbeszédpanel, ahol megadható az új elérési útvonal.


Dr. Watson egy WAV fájl segítségével hangot ad ki, amikor alkalmazáshiba történik. A fájlnévnek .wav kiterjesztéssel kell rendelkeznie és meg kell felelnie a Microsoft WAV fájlformátumnak. Ha a WAV fájl lejátszható a Media Player segítségével, a fájl érvényes WAV fájl. A beállítás nem érhető el, ha a számítógépen nincs hangkártya. A használni kívánt WAV fájl megkereséséhez kattintson a Tallózás gombra.


Megadja az utasítások maximális számát, amelyet Dr. Watson kicsomagol az egyes memóriakép-szálak aktuális programszámlálója előtt és után. A programszámláló egy számítógép-regiszter, amely a szál jelenlegi végrehajtási szakaszának memóriahelyét tartalmazza.


Megadja, Dr. Watson maximálisan hány hibát rögzít a naplófájlban. Amikor Dr. Watson programhibát észlel, a részletes diagnosztikai adatok a Drwtsn32.log fájlban rögzülnek. Dr. Watson bejegyzést készít az Eseménynapló alkalmazásnaplójában a program nevével, dátumával, idejével, kivételszámával, a programszámlálóval, a jelenlegi programszámláló függvénynevével és a hiba során rögzített diagnosztikai adatokkal együtt.


Megadja, hogy Dr. Watson kiírja-e a szimbólumtáblát minden modulhoz. A szimbólumtábla kiírása tartalmazza minden szimbólum címét és nevét. Ha a beállítást bejelöli, a naplófájl túl nagyra nőhet.


Itt adható meg, hogy Dr. Watson naplózzon-e minden szálat. Ha a beállítás be van jelölve, Dr. Watson a hibát okozó program minden szálának memóriaképét naplózza. Egyébként Dr. Watson csak a programhibát okozó szálat naplózza.


Itt adható meg, hogy Dr. Watson hozzáfűzze-e a diagnosztikai adatokat a Drwtsn32.log fájl végéhez, vagy minden programhibához új naplófájlt hozzon létre. Ha a beállítást bejelöli, a naplófájl túl nagyra nőhet.


Itt adható meg, hogy Dr. Watson a programhiba észlelésekor megnyisson-e egy üzenetpanelt OK gombbal. Ha 5 percen belül nem kattint az OK gombra, a panel eltűnik.


Itt adható meg, hogy a programhiba észlelésekor Dr. Watson adjon-e hangot. A hangfájl lehet a Hangfájl mezőben megadott WAV fájl, vagy a számítógép által létrehozott két szabványos hangjelzés.


Itt adható meg, hogy Dr. Watson létrehoz-e egy bináris memóriaképet, amely később hibakeresőbe tölthető. Ha bejelöli a beállítást, az Összeomlási memóriakép mezőben meg kell adni az összeomlási memóriakép fájlnevét.


Megjeleníti az Alkalmazáshibák listában kijelölt hiba naplófájljának adatait.


Törli az eseménynapló összes hibabejegyzését, amely megjelenik az Alkalmazáshibák listában és az Eseménynaplóban.


Megjeleníti az összes programhibát a Dr. Watson és az Eseménynapló számára készített naplófájlokból.